Objetivo

O encaminhamento de portas é usado para redirecionar pacotes enviados pela Internet de uma porta na WAN para uma porta diferente na LAN. Esse recurso é útil porque os pacotes têm caminhos claros para o destino pretendido. O disparo de intervalo de portas é considerado um encaminhamento de portas dinâmico. Quando um host conectado ao CVR100W abre uma porta de disparo configurada em uma regra de disparo de intervalo de portas, o CVR100W encaminha as portas configuradas para o host. Quando as portas acionadas são fechadas pelo host, o CVR100W fecha as portas encaminhadas. O disparo de portas só abre portas quando elas são disparadas. Isso o torna mais seguro em comparação ao encaminhamento de porta única e ao encaminhamento de intervalo de portas.  Uma regra de disparo não exige um endereço IP porque qualquer computador conectado ao CVR100W pode utilizar a regra, no entanto, a regra só pode ser usada por um computador a qualquer momento.

Este artigo explica como configurar o disparo de intervalo de portas no roteador VPN CVR100W.

Para configurar o encaminhamento de porta única, consulte o artigo Encaminhamento de porta única no roteador VPN CVR100W. Para configurar o encaminhamento de intervalo de portas, consulte o artigo Port Range Forwarding no roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

Roteador VPN CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Configuração de disparo de intervalo de portas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Port Range Triggering. A página Disparo de intervalo de portas é aberta:

Etapa 2. No campo Nome do serviço, insira um nome para o serviço para o qual deseja configurar as portas.

Etapa 3. Nos campos Intervalo disparado, insira o intervalo de portas que disparará a regra.

Etapa 4. Nos campos Intervalo de encaminhamento, insira o intervalo de portas que serão encaminhadas quando a regra for disparada.

Etapa 5. Marque Habilitar para habilitar a regra configurada.

Etapa 6. Click Save.