Objetivo

O Port Forwarding é usado para redirecionar pacotes enviados pela Internet. Esse recurso é útil porque os pacotes têm caminhos claros para o destino pretendido. O encaminhamento de intervalo de portas é usado para abrir um intervalo de portas. O encaminhamento de intervalo de portas também é considerado como encaminhamento de portas estáticas. O encaminhamento estático de portas pode aumentar os riscos de segurança porque as portas configuradas estão sempre abertas.

Este artigo explica como configurar o encaminhamento de intervalo de portas no roteador VPN CVR100W.

Para configurar o encaminhamento de porta única, consulte o artigo Encaminhamento de porta única no roteador VPN CVR100W. Para configurar o disparo de intervalo de portas, consulte o artigo Disparo de intervalo de portas no roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

Roteador VPN CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Configuração de encaminhamento de intervalo de portas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Port Range Forwarding. A página Encaminhamento de intervalo de portas é aberta:

Etapa 2. No campo Nome do serviço, insira um nome para identificar o serviço.

Etapa 3. No campo Iniciar, insira a porta que inicia o intervalo de portas a serem encaminhadas.

Etapa 4. No campo End (Final), insira a porta que encerra o intervalo de portas a serem encaminhadas.

Etapa 5. Na lista suspensa de protocolos, escolha o protocolo de transporte usado pelo serviço.

TCP — Esta opção usa o Transmission Control Protocol (TCP). O TCP é um protocolo de transporte que oferece confiabilidade sobre a velocidade.

UDP — Essa opção usa o UDP (User Datagram Protocol Protocolo de Datagrama de Usuário). O UDP é um protocolo de transporte que oferece velocidade em relação à confiabilidade completa.

TCP e UDP — Esta opção usa TCP e UDP.

Etapa 6. No campo Endereço IP, insira o endereço IP do host que recebe o tráfego IP. Esse é o tráfego que foi encaminhado ao roteador.

Passo 7. Marque Habilitar para habilitar a regra configurada.

Etapa 8. Click Save.