Objetivo

O acesso remoto permite que um usuário gerencie remotamente a configuração do RV315W. Para utilizar o recurso de acesso remoto, o usuário deve ser um host remoto confiável. Este artigo explica como configurar um Host Remoto Confiável no RV315W VPN Router.

Note: Para configurar os protocolos e portas usados para acesso remoto, consulte o artigo Remote Access Protocols and Ports on the RV315W VPN Router.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Hosts remotos confiáveis

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Gerenciamento remoto > Hosts remotos confiáveis. A página Hosts remotos confiáveis é aberta:

Etapa 2. Na área Trusted Remote Hosts, clique no botão de opção de que tipo de host remoto confiável é permitido. Há duas opções:

Qualquer endereço IP — Permite que qualquer host remoto acesse o RV315W através da WAN.

Endereço IP específico — Somente o host específico com endereços IP específicos pode acessar o RV315W através da WAN.

Etapa 3. Se você escolheu Specific IP Address (Endereço IP específico) na etapa 2, digite o endereço IP do host.

Etapa 4. Clique em Adicionar para adicionar o host à lista de hosts remotos.

Etapa 5. (Opcional) Para selecionar todo o host na lista de hosts remotos confiáveis, clique em Selecionar tudo.

Etapa 6. (Opcional) Para desmarcar todo o host na lista de hosts remotos confiáveis, clique em Cancelar tudo.

Passo 7. (Opcional) Para excluir um host específico da lista de hosts remotos confiáveis, clique no host desejado e em Excluir.

Note: Para excluir todos os hosts confiáveis da lista de hosts remotos, clique em Selecionar tudo e clique em Excluir.