Objetivo

O Secure Shell (SSH) é um programa que permite que um usuário faça login em outro computador pela rede. Com o uso do SSH, os comandos podem ser executados em uma máquina remota, bem como a capacidade de mover arquivos de uma máquina para outra. O SSH fornece recursos de segurança poderosos que fornecem autenticação forte e transferência de dados segura em canais não confiáveis.

Este artigo ajuda a explicar como gerenciar remotamente o SSH no RV315W VPN Router.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Ativar acesso SSH remoto

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Gerenciamento remoto > SSH. A página Acesso ao suporte remoto é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar suporte remoto. Isso ativa o acesso remoto do SSH.

Etapa 3. Digite o número da porta no campo Porta de acesso. A maioria dos servidores SSH é executada na porta 22. Recomenda-se usar essa porta para evitar problemas de acesso.

Etapa 4. Para proteger ainda mais a rede, insira uma senha no campo Senha do suporte remoto. Isso fornece autenticação, antes do acesso.

Note: A senha escolhida expira uma hora após sua criação. Quando isso ocorrer, uma nova senha deverá ser criada.

Etapa 5. (Opcional) Marque a caixa de seleção Mostrar senha para revelar a senha inserida.

Note: O medidor à direita do campo Senha representa a intensidade da senha escolhida. Uma combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas e símbolos fornece as combinações de senha mais fortes.

Etapa 6. (Opcional) Clique em Coletar Informações de Status do Dispositivo para fazer o download de um arquivo detalhando as informações de status do dispositivo. Esse arquivo pode ser usado para fins de depuração.

Passo 7. Clique em Salvar para aplicar as configurações.