Objetivo

Um log é um conjunto de mensagens que descreve eventos do sistema. Os registros fornecem um alerta a um administrador quando um recurso não funciona corretamente, o que permite ao administrador agir. Um dos registros que o RV315W pode gerar é um registro de firewall. Um firewall cria uma ponte entre uma rede interna segura e uma rede externa segura e controla a análise de tráfego de rede de entrada e saída dos pacotes de dados.Este artigo explica como configurar logs de firewall no RV315W VPN Router.

Os artigos a seguir contêm mais informações sobre o registro do sistema no RV315W.

· Para exibir os registros localmente no RV315W, consulte o artigo View Logs on the RV315W VPN Router.

· Para configurar quais registros são gerados no RV315W, consulte o artigo Instalações de registro no RV315W VPN Router.

Para definir as configurações de log para armazenamento local, USB, e-mail e syslog; consulte o artigo Configurações de log no RV315W VPN Router.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Logs de firewall

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Log > Logs de firewall. A página Logs de firewall é aberta:

Etapa 2. No campo Logs de firewall, clique no botão de opção Enable para permitir que o RV315W gere logs de firewall.

Etapa 3. Na lista suspensa Gravidade de log, escolha o nível de gravidade dos registros gerados pelo RV315W. A lista é ordenada da gravidade mais alta à gravidade mais baixa:

Emergência — Gera um registro quando o firewall no dispositivo tem uma emergência porque um ataque ocorreu.

Crítico — Gera um registro quando o firewall no dispositivo está em uma condição crítica porque ocorreu um ataque.

Error — Gera um registro quando o firewall no dispositivo tem um erro.

Aviso — Gera um registro quando o firewall no dispositivo detecta um possível problema.

Notificação — Envia um log quando o firewall no dispositivo tem uma notificação do status.

Informações — Envia um log sobre o status do firewall no dispositivo.

Depuração — Gera um log no dispositivo para analisar e resolver possíveis problemas que o firewall pode ter.

Note: Quando o nível de gravidade é escolhido na lista suspensa, o administrador recebe o log gerado para esse evento mais os eventos com maior gravidade na lista. Por exemplo, quando Error é escolhido, o RV315W cria registros para Error, Critical e Emergency.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção da categoria de log que o RV315W tem para criar um log a partir da área de Categoria de log. Há duas categorias possíveis:

SPI — Digite a quantidade de eventos que devem ser registrados por log para cada categoria de log SPI. A System Packet Interface (SPI) é usada para enviar pacotes através de um canal específico. Essa distribuição usa quadros e interfaces diferentes.

Ataque DoS — Digite a quantidade de eventos que devem ser gravados por log para cada categoria de log de Ataque DoS. A negação de serviço (DOS) é usada para proteger uma rede de um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS). Os ataques de DDoS têm o objetivo de inundar uma rede até o ponto em que os recursos da rede ficam indisponíveis.

Etapa 5. Click Save.