Objetivo

Os registros permitem que vários eventos sejam capturados e registrados para revisão. Os registros podem ser usados para notificá-lo de quando um evento de importância ocorre no RV315W. Com o uso do recurso de visualização de registros, um administrador pode filtrar por meio de registros específicos de interesse para garantir a funcionalidade de rede adequada. A página exibir logs é usada para exibir os logs localmente no RV315W.

Este artigo ajuda a explicar como visualizar os registros localmente no RV315W VPN Router.

Os artigos a seguir contêm mais informações sobre o registro do sistema no RV315W.

· Para configurar quais registros são gerados no RV315W, consulte o artigo Instalações de registro no RV315W VPN Router.

· Para definir as configurações de log para armazenamento local, USB, e-mail e syslog; consulte o artigo Configurações de log no RV315W VPN Router.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Exibir logs

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Logs > Exibir logs. A página Exibir logs é aberta:

Etapa 2. Escolha o recurso apropriado na lista suspensa.

Todos — Exibe todos os registros de instalações. Por padrão, All (Todos) é selecionado.

Logs do kernel — Exibe logs que fazem parte do código do kernel. Um kernel faz parte do sistema operacional que permite o acesso aos recursos do sistema.

Logs do sistema — Exibe logs de aplicativos de espaço do usuário, como NTP, Sessão e DHCP.

Etapa 3. (Opcional) Para filtrar por uma palavra-chave específica, insira uma palavra-chave no campo Filtrar por palavra-chave e clique em Filtrar.

Etapa 4. (Opcional) Para copiar todos os registros para o sistema em uso, clique em Baixar todos os registros.

Etapa 5. (Opcional) Para excluir os registros do dispositivo, clique em Limpar registros.