Objetivo

Os registros permitem que vários eventos sejam capturados e registrados para revisão. Para administradores de rede, o uso dos recursos de log pode ser uma maneira simples de gerenciar os status da rede. Esses registros podem ser salvos localmente, salvos em um dispositivo USB, enviados a um servidor syslog ou enviados por e-mail para um endereço especificado. Os registros podem ser usados para notificá-lo de quando um evento de importância ocorre no RV315W.

Este artigo ajuda a explicar como configurar as instalações de log no RV315W VPN Router.

Os artigos a seguir contêm mais informações sobre o registro do sistema no RV315W.

· Para exibir os registros localmente no RV315W, consulte o artigo View Logs on the RV315W VPN Router.

Para definir as configurações de log para armazenamento local, USB, e-mail e syslog; consulte o artigo Configurações de log no RV315W VPN Router.

· Para configurar registros para eventos de firewall, consulte o artigo Logs de Firewall no RV315W VPN Router.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Instalações de registro

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Logs > Log Facilities. A página Recursos de log é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Habilitar no campo Status. Para utilizar a página de recursos de log, o status deve ser definido para ativar.

Note: Para marcar as caixas de seleção de uma coluna inteira, marque a caixa de seleção superior da coluna.

Etapa 3. Para cada recurso para utilizar registros, marque a caixa de seleção Log.

kernel - Um kernel faz parte do sistema operacional que permite o acesso aos recursos do sistema.

Sistema — Um sistema é um kernel e também os aplicativos que permitem que os usuários alterem as configurações do dispositivo.

Etapa 4. Na lista suspensa Gravidade, escolha a configuração apropriada. Os níveis de segurança variam em importância e, depois que uma configuração é escolhida, esse nível e os níveis acima dele são registrados no log.

Emergência — Este nível de gravidade é reservado para erros que deixam o sistema inutilizável.

Alerta — Este nível de gravidade é reservado para erros que exigem ação imediata.

Crítico — Este nível de gravidade é reservado para erros que são críticos e devem ser tratados.

Erro — Este nível de gravidade é reservado para condições de erro.

Aviso — Este nível de gravidade é reservado para condições de advertência.

Notificação — Este nível de gravidade é reservado para condições normais, mas significativas.

Informações — Este nível de gravidade é reservado somente para mensagens informativas.

Depuração — Este nível de gravidade é reservado para a depuração de mensagens.

Etapa 5. Marque as caixas de seleção desejadas para onde os registros são enviados.

Local — Esta opção salva os registros localmente no RV315W.

USB - Esta opção salva os registros em um dispositivo USB.

Notificação por e-mail — Esta opção envia os logs para um endereço de e-mail.

Servidor syslog — Esta opção envia os logs para um Servidor syslog.

Etapa 6. Clique em Salvar para aplicar as configurações.