Objetivo

A política de controle de acesso dá controle ao usuário para decidir se as informações do dispositivo são ou não compartilhadas. Esse recurso pode desativar a comunicação da LAN segura para a WAN insegura. Um usuário desejaria restringir o acesso por meio dessa política se sentisse que as informações que passaram pela WAN não eram seguras.

Este artigo explica como configurar a política de controle de acesso padrão no roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Política de controle de acesso padrão

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Access Control > Default Access Control Policy. A página Política de controle de acesso padrão é aberta:

Etapa 2. Escolha uma das seguintes opções no campo Política padrão para tráfego de saída:

Allow (Permitir) — Permite que todas as informações passem pela WAN e deixem o sistema, se necessário. Para manter as informações menos seguras, mas mais fáceis de acessar, clique no botão de opção Permitir.

Negue — Isso nega a passagem de informações pela porta WAN e deixa o sistema para manter as informações sob a maior segurança possível. Os hosts da porta LAN ainda podem se comunicar mesmo que a porta WAN esteja desabilitada. Se houver dúvidas sobre a segurança das informações de saída, clique no botão de opção Negar.

Etapa 4. Click Save.