Objetivo

A opção Reset to Fatory Defaults (Redefinir padrões de fábrica) permite que os usuários excluam todos os recursos que foram alterados no utilitário de configuração. Geralmente, uma redefinição resolverá muitos problemas que surgem com um dispositivo.

Este artigo descreve como redefinir as configurações padrão de fábrica.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Redefinir para padrões de fábrica

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha System Management > Reset to Fatory Defaults (Gerenciamento do sistema > Restaurar padrões de fábrica). A página Reset to Fatory Defaults é aberta:

Etapa 2. Clique em Reset to Fatory Defaults (Restaurar padrões de fábrica). Uma janela Cuidado é exibida.

Etapa 3. Click OK. Aguarde até que a redefinição se aplique ao dispositivo. Quando concluído, todas as configurações são restauradas para as configurações padrão.