Objetivo

A página Gerenciamento de usuários é usada para criar usuários e alterar senhas dos usuários.

Este artigo descreve como adicionar usuários por meio do recurso Gerenciamento de usuário no RV315W Router.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Configuração do gerenciamento do usuário

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Gerenciamento do usuário. A página Gerenciamento de Usuário é aberta:

Etapa 2. Insira um nome de usuário no campo Nome de usuário.

Etapa 3. Insira uma senha para o usuário no campo Senha.

O medidor à direita do campo Senha representa a intensidade da senha escolhida. Uma combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas e símbolos fornece as combinações de senha mais fortes.Note:

Etapa 4. Digite novamente a senha no campo Confirmar senha.

Etapa 5. Clique em Adicionar para colocar o perfil na Lista de usuários locais. Uma janela de confirmação é exibida.

Etapa 6. Clique em OK para finalizar a ação.

Note: O campo Privilégio especifica o tipo de conta associado a cada perfil. Um tipo de usuário administrador tem acesso total ao dispositivo e pode alterar qualquer configuração no dispositivo. Um usuário normal tem acesso limitado ao dispositivo e tem privilégios somente leitura para a maioria das configurações do dispositivo. Um usuário normal ainda tem acesso ao seu perfil e pode editar sua conta a qualquer momento.

Passo 7. (Opcional) Para excluir um usuário local, marque a caixa de seleção Lista de usuários locais do perfil de usuário a ser removido e clique em Excluir. Uma janela de confirmação é exibida.

Etapa 8. Clique em OK para finalizar a ação.

Etapa 9. (Opcional) Para alterar a senha de um usuário local, marque a caixa de seleção Lista de usuários locais da senha do perfil do usuário a ser alterada e clique em Alterar senha. A janela Alterar senha é exibida.

Etapa 10. Edite a senha conforme desejado e clique em Salvar.