Objetivo

Uma senha criada pelo usuário é usada para inserir o utilitário de configuração da Web e gerenciar as configurações no roteador. A complexidade da senha é usada para garantir que uma senha seja suficientemente segura para o acesso à rede. Este artigo explica como definir as configurações de senha no RV315W.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Configuração de complexidade de senha

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Complexidade da senha. A página Complexidade da senha é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Enable (Habilitar) no campo Password Complexity Settings (Configurações de complexidade de senha) para habilitar as regras de complexidade.

Economizador de tempo: Se você clicar no botão de opção Disable (Desabilitar) no campo Password Complexity Settings (Configurações de complexidade de senha), vá para a etapa 8. Não é recomendável desativar as Configurações de complexidade de senha.

Etapa 3. Insira o comprimento mínimo da senha que o administrador gostaria de aplicar à senha no campo Tamanho mínimo da senha.

Etapa 4. Insira o número mínimo de classes de caracteres que a senha deve conter no campo Número mínimo de classes de caracteres. As quatro classes de caracteres são:

Minúsculas — Os caracteres alfabéticos estão em maiúsculas (A, B, C, etc.).

Lower Case — Os caracteres alfabéticos estão em letras minúsculas (a,b,c, etc.).

Numéricos — Os caracteres numéricos são usados na senha (1,2,3, etc.).

Special — Os caracteres especiais são usados na senha (#,$.&, etc.).

Etapa 5. (Opcional) Para garantir que a nova senha deve ser diferente da senha antiga, clique no botão de opção Habilitar na nova senha deve ser diferente do campo atual.

Etapa 6. (Opcional) Para fornecer à senha uma data de expiração, clique no botão de opção Habilitar no campo Vencimento da senha.

Passo 7. Se a opção Vencimento da senha estiver habilitada, insira o tempo que uma senha dura (em dias) antes de expirar no campo Vencimento da senha. O valor padrão é 180 dias.

Etapa 8. Clique em Salvar para salvar as alterações.