Objetivo

Uma VPN (Virtual Private Network) é uma rede que fornece conectividade entre duas redes remotas através de uma conexão de túnel de Internet. O túnel VPN encapsula os dados, transporta os dados para o destino e, em seguida, desencapsula os dados para o receptor. A página Status da Conexão do Cliente VPN exibe os clientes VPN configurados no roteador e seu status de conexão. Este artigo explica como visualizar o status dos clientes do túnel VPN no RV110W.

Dispositivo aplicável

RV110W

Versão de software

•1.2.0.9

Status da conexão do cliente VPN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status > Status da VPN. O Status da VPN é aberto:

As seguintes informações são exibidas na Tabela de status da conexão do usuário VPN:

Nome de usuário — Exibe o nome do usuário do túnel VPN.

IP remoto — Exibe o endereço IP remoto do túnel VPN.

Status — Exibe o status atual do cliente VPN. Há dois status:

- Online — Indica que o túnel VPN foi estabelecido e que há uma conexão.

- Offline— Indica que o túnel VPN não está conectado ou que a conexão falhou.

Hora de Início— Exibe a hora em que o usuário VPN iniciou a conexão.

Hora de término — Exibe a hora em que o usuário VPN encerrou a conexão.

Duração — Exibe quanto tempo o usuário de VPN usou o túnel em segundos.

Protocolo — Exibe o protocolo que o usuário usou para estabelecer a conexão com o túnel VPN . Há duas opções possíveis, QuickVPN e Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).

Etapa 2. (Opcional) Para desconectar um usuário do túnel VPN, clique em Desconectar.