Objetivo

A página Internet Setup é usada para criar uma conexão da porta WAN (Wide Area Network, Rede de longa distância) com a Internet. A WAN é uma rede que se estende por amplas áreas permitindo uma comunicação eficaz, especificamente usando a Internet. Esse processo permite o acesso à Internet através do dispositivo. Este artigo explica como configurar a conexão de Internet com a WAN através do roteador VPN CVR100W.

Note: A configuração da conexão WAN varia de acordo com a conexão com a Internet.

Dispositivo aplicável

Roteador VPN CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Configuração da Internet

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Networking > WAN > Internet Setup. A página Internet Setup é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de conexão com a Internet, escolha uma opção para a porta WAN.

· Automatic Configuration-DHCP — O roteador CVR100W receberá dinamicamente um endereço IP do provedor de serviços de Internet (ISP).

· PPPoE — (Point-to-Point Protocol over Ethernet) exigirá que você use o nome de usuário e a senha fornecidos pelo ISP.

· IP estático — Isso será usado se o ISP fornecer um endereço IP permanente para o dispositivo WAN.

Configuração automática - DHCP

Note: As configurações opcionais só precisam ser configuradas se o ISP as exigir.

Etapa 1. Digite o nome do host de sua rede no campo Host Name (Nome do host). O nome do host será o nome do dispositivo usado pelo ISP para identificar a conexão WAN.

Etapa 2. Insira o nome de domínio de sua rede no campo Nome do domínio. O nome de domínio será usado pelo ISP para identificar a conexão WAN.

Etapa 3. A MTU (Maximum Transmission Unit, Unidade Máxima de Transmissão) é a maior quantidade específica de unidades de dados de protocolo que pode ser passada pelo dispositivo. Clique em um dos seguintes botões de opção:

Automático — O tamanho da MTU é configurado automaticamente.

Manual — Insira o número necessário do ISP no campo Size (Tamanho) para especificar manualmente a MTU.

Etapa 4. Click Save.

PPPoE

Etapa 1. Insira o nome de usuário atribuído a você pelo ISP no campo nome de usuário.

Etapa 2. Insira a senha atribuída a você pelo ISP no campo senha.

Etapa 3. Clique em um dos seguintes botões de opção. Isso determina o tipo de conectividade para a conexão PPPoE.

· Keep Alive — Insira o número de segundos em que o CVR100W tenta se reconectar depois que ele é desconectado no campo Período de rediscagem.

· Conexão sob demanda — Se o seu serviço de Internet for baseado em um determinado período de tempo que você estiver conectado, insira o número de minutos em que o CVR100W pode ficar ocioso, após o que a conexão é desligada, no campo Tempo ocioso máximo.

Etapa 4. Escolha o tipo de autenticação usado para a conexão PPPoE na lista suspensa Tipo de autenticação:

Negociação automática - Solicitação enviada do servidor para o dispositivo para um código de segurança específico para verificar a VLAN do CVR100W para o servidor.

PAP — O Password Authentication Protocol requer uma senha específica para conectar o dispositivo ao ISP.

CHAP — Challenge Handshake Authentication Protocol que envia um ping ao servidor para conectar o dispositivo ao ISP.

MS-CHAP ou MS-CHAPv2 — O Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol envia uma solicitação ao servidor muito semelhante ao CHAP, no entanto, esse método é especificamente da Microsoft que exige outra senha para conectar o dispositivo ao ISP.

Nota: as configurações opcionais só precisam ser configuradas se o ISP as exigir.

Etapa 5. Digite o nome do host de sua rede no campo Host Name (Nome do host). O nome do host será o nome do dispositivo usado pelo ISP para identificar a conexão WAN, nesse caso o roteador CVR100W.

Etapa 6. Insira o nome de domínio de sua rede no campo Nome do domínio. O nome de domínio será usado pelo ISP para identificar a conexão WAN.

Passo 7. A MTU (Maximum Transmission Unit, Unidade Máxima de Transmissão) é a maior quantidade específica de unidades de dados de protocolo que pode ser passada pelo dispositivo. Clique em um dos seguintes botões de opção:

Automático — O tamanho da MTU é configurado automaticamente.

Manual — Insira o número necessário do ISP no campo Size (Tamanho) para especificar manualmente a MTU.

Etapa 8. Click Save.

IP estático

Etapa 1. Insira todos os endereços IP atribuídos pelo ISP nos campos apropriados:

Endereço IP da Internet — O endereço IP estático da porta WAN.

Máscara de sub-rede — A máscara de sub-rede do endereço IP estático.

Gateway padrão — O gateway padrão da porta WAN.

DNS estático 1 — Endereço IP do servidor DNS primário (Domain Name System).

DNS estático 2 — Endereço IP do servidor DNS secundário.

Etapa 2. Insira o nome de domínio de sua rede no campo Nome do domínio.

Nota: as configurações opcionais só precisam ser configuradas se o ISP as exigir.

Etapa 3. Digite o nome do host de sua rede no campo Host Name (Nome do host). O nome do host será o nome do dispositivo usado pelo ISP para identificar a conexão WAN, nesse caso o roteador CVR100W.

Etapa 4. Insira o nome de domínio de sua rede no campo Nome do domínio. O nome de domínio será usado pelo ISP para identificar a conexão WAN.

Etapa 5. A MTU (Maximum Transmission Unit, Unidade Máxima de Transmissão) é a maior quantidade específica de unidades de dados de protocolo que pode ser passada pelo dispositivo. Clique em um dos seguintes botões de opção:

Automático — O tamanho da MTU é configurado automaticamente.

Manual — Insira o número necessário do ISP no campo Size (Tamanho) para especificar manualmente a MTU.

Etapa 6. Click Save.