Objetivo

A página Wireless Statistics em um roteador permite que um administrador veja o estado das interfaces e o tráfego que passa por ele. Essas estatísticas ajudam o administrador da rede a solucionar problemas dos dispositivos conectados ao roteador. Um administrador também pode usar essas estatísticas para determinar a quantidade de dados e energia que deve ser alocada.

Este artigo explica como visualizar as estatísticas sem fio no roteador Wireless-N 300M CVR 100W.

Dispositivo aplicável

CVR 100W Roteador VPN

Versão de software

•1.0.1.19

Estatísticas da rede sem fio

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status > Wireless Statistics.

Etapa 2. A página Wireless Statistics é aberta:

A tabela Wireless Statistics (Estatísticas sem fio) exibe os seguintes campos:

Nome SSID — Lista a ID do conjunto de serviços disponível. O SSID também é conhecido como o nome sem fio.

Pacote — O número de pacotes enviados e recebidos para cada SSID.

Byte — O número de bytes enviados e recebidos para cada SSID.

Erro — O número de erros enviados e recebidos para cada SSID.

Ignorado — O número de pacotes descartados enviados e recebidos para cada SSID.

Multicast — O número de pacotes enviados e recebidos com o bit multicast definido para cada SSID.

Colisões — O número de colisões desde a última atualização ou limpeza manual para cada SSID.

Etapa 3. Na lista suspensa Taxa de atualização, escolha a taxa desejada na qual as estatísticas são capturadas. Os resultados são acumulados até que os contadores sejam zerados.

Nenhuma atualização — As estatísticas sem fio são obtidas inicialmente, mas não são obtidas após a captura inicial.

•15 s. — As estatísticas das conexões sem fio são obtidas a cada 15 segundos.

•30 s. — As estatísticas de conexões sem fio são obtidas a cada 30 segundos.

•60 s. — As estatísticas de conexões sem fio são obtidas a cada 60 segundos.

Etapa 4. (Opcional) Para exibir dados de byte em kilobytes e outros dados numéricos em forma arredondada, marque a caixa de seleção Mostrar dados de estatísticas simplificadas.

Nota: A forma padrão da tabela de Estatísticas Sem Fio é bytes para dados de byte e forma longa para outros dados numéricos.

Etapa 5. (Opcional) Para limpar a tabela de estatísticas sem fio, clique em Limpar contadores.

Etapa 6. Clique em Salvar para salvar as alterações e exibir a tabela de estatísticas sem fio atualizada. Um prompt é exibido na parte superior da página para indicar se a configuração foi bem-sucedida ou não.

Conclusão

Agora você pode ver as estatísticas sem fio no roteador VPN 100W CVR.

Os links a seguir fornecem mais informações que você pode achar úteis:

- Página de produto do roteador VPN Wireless-N Cisco CVR100W.

- Consulte as estatísticas de conexões sem fio no roteador RV130W.

- Exibir estatísticas sem fio no RV110W