Objetivo

A página Port Statistics mostra uma grande variedade de informações importantes sobre a porta que podem ser úteis para solucionar problemas para ver o que deu errado e onde os erros ocorreram na rede. A página Estatísticas da Porta também é útil para coletar dados e ver a quantidade de atividade em cada porta. Este artigo explica como visualizar as estatísticas de porta no roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

Roteador VPN CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Estatísticas da porta

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status > Port Statistics. A página Estatísticas da porta é aberta:

Etapa 2. Escolha o tempo que o dispositivo espera para atualizar a página na lista suspensa Taxa de atualização. Os valores possíveis são Sem atualização, 15 seg, 30 seg e 60 seg.

Etapa 3. (opcional) Para mostrar dados como kilobytes em vez de bytes, marque a caixa de seleção Mostrar dados estatísticos simplificados.

Os seguintes dados são exibidos na tabela Estatísticas de porta:

Interface — O nome da interface.

Pacote — O número de pacotes enviados e recebidos.

Byte — O número de bytes enviados e recebidos.

Erro — O número de erros de pacote enviados e recebidos.

Ignorado — O número de pacotes que foram descartados.

Multicast — O número de pacotes multicast enviados. Um multicast é quando um pacote de informações é enviado de uma origem para vários destinos específicos simultaneamente.

Colisões — O número de colisões de sinais nesta porta. Uma colisão ocorre quando mais de um dispositivo tenta enviar um pacote para o mesmo segmento de rede ao mesmo tempo. Isso causa sobrecargas no sistema, bem como ineficiência na rede.

Etapa 4. (Opcional) Para limpar todas as estatísticas gravadas, clique em Limpar contadores.

Etapa 5. Clique em Salvar para salvar as alterações.