Objetivo

Uma redefinição de fábrica é uma redefinição inteira em um dispositivo para os padrões de fábrica. Isso é útil quando você deseja remover uma configuração indesejável presente no dispositivo.

A reinicialização do dispositivo é necessária para que algumas das novas configurações feitas no utilitário de configuração da Web entrem em vigor. Uma reinicialização (ou reinicialização) do dispositivo de rede é feita se o dispositivo estiver congelado ou se determinadas configurações no dispositivo tiverem sido alteradas.

Este artigo explica como reinicializar e restaurar as configurações padrão de fábrica do roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Restaure os padrões de fábrica e reinicialize

Restaurar padrões de fábrica

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Restore Fatory Defaults (Administração > Restaurar padrões de fábrica). A página Restore Fatory Defaults (Restaurar padrões de fábrica) é aberta:

Etapa 2. Clique em Restore Fatory Defaults (Restaurar padrões de fábrica) para restaurar todas as configurações atuais para os padrões de fábrica.

Reinicialização

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Reboot. A página Reiniciar é aberta:

Etapa 2. Clique em Reiniciar para reiniciar o dispositivo.