Objetivo

O balanceamento de carga da rede distribui o tráfego da rede para fazer o melhor uso da largura de banda da rede e para fornecer redundância de rede. O balanceamento de carga de entrada é uma das técnicas de balanceamento de carga da rede em que o tráfego é balanceado por meio de um sistema ou serviço externo ou de um sistema DNS dinâmico. O balanceamento de carga de entrada fornece a flexibilidade para equilibrar o tráfego de rede igual através de diferentes portas WAN sem qualquer protocolo de roteamento complexo.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar o balanceamento de carga de entrada no RV32x VPN Router Series.

Dispositivos aplicáveis

RV320 Roteador VPN WAN duplo

Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

•v1.1.0.09

Configurar Balanceamento de Carga de Entrada

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Setup > Inbound Load Balance. A página Balanceamento de Carga de Entrada é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar Balanceamento de Carga de Entrada para habilitar a distribuição de tráfego de rede através de duas portas WAN.

Tabela de nomes de domínio

Os nomes de domínio são nomes registrados do DNS (Domain Name Server, servidor de nomes de domínio) que são usados para identificar o endereço IP de qualquer página da Web específica.

Etapa 1. Insira o nome de domínio que seu ISP (Provedor de serviços de Internet) fornece para o seu serviço no campo Nome do domínio.

Etapa 2. Insira o tempo, em segundos, que deseja armazenar as informações de DNS na memória cache do servidor DNS no campo TTL. O padrão é 7200 segundos. O intervalo vai de 0 a 65535 segundos.

Etapa 3. Digite o endereço de e-mail do administrador para entrar em contato no campo Admin.

Etapa 4. Se desejar salvar sua configuração até o momento e deixar a outra configuração como padrão, clique em Salvar para salvar as configurações.

Tabela de Configurações do Servidor DNS (Registro NS)

O servidor de nomes converte o nome de domínio reconhecível humano em um endereço IP numérico reconhecível pela máquina. Para balanceamento de carga igual, você precisa fornecer o servidor de nomes para o servidor de nomes de domínio e através de qual porta WAN o servidor de nomes opera.

Etapa 1. Digite o servidor de nome (NS) do DNS no campo Servidor de nome.

Etapa 2. Clique na interface WAN apropriada do servidor de nome selecionado.

Etapa 3. Se desejar salvar sua configuração até o momento e deixar a outra configuração como padrão, clique em Salvar para salvar as configurações.

Tabela de registro de host (registro A)

O nome do host é usado para identificar qualquer usuário exclusivo do domínio. Para o balanceamento de carga, você precisa fornecer o nome do host para o qual deseja dividir a carga igualmente através das portas WAN.

Etapa 1. Digite o nome do host que fornece os serviços de FTP ou correio no campo Nome do host.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção apropriada para escolher a interface WAN apropriada para o host.

Etapa 3. Se desejar salvar sua configuração até o momento e deixar a outra configuração como padrão, clique em Salvar para salvar as configurações.

Tabela de registro de alias (CName Record)

Alias é o outro nome para identificar o host do domínio. Para balanceamento de carga igual, você precisa fornecer o nome do alias do host para o qual deseja dividir a carga igualmente.

Etapa 1. Digite o nome do Alias no campo Alias. Isso ajuda a redirecionar um subdomínio específico para outro domínio ou subdomínio de acordo com a necessidade.

Etapa 2. Digite o nome de domínio específico para o nome do alias no campo Destino.

Etapa 3. Se desejar salvar sua configuração até o momento e deixar a outra configuração como padrão, clique em Salvar para salvar as configurações.

Estrutura de política de remetente (SPF)

O SPF oferece segurança contra falsificação de e-mail através da prevenção de spam por e-mail através da verificação de endereço IP do remetente. Essa configuração não é obrigatória, mas fornece segurança ao seu sistema.

Etapa 1. Clique em SPF Settings (Configurações de SPF). para adicionar um teste de registro baseado em e-mail.

A janela Tabela de configurações SPF é aberta:

Etapa 2. Clique em Add. Uma nova linha é adicionada:

Etapa 3. Digite o nome do servidor de email no campo SPF TXT.

Etapa 4. (Opcional) Para editar o texto SPF, marque a caixa de seleção ao lado do texto SPF específico que deseja editar, clique em Editar, altere os campos de desejo e clique em Salvar.

Etapa 5. (Opcional) Para excluir o texto SPF, marque a caixa de seleção ao lado do texto SPF específico que deseja excluir e clique em Excluir.

Etapa 6. (Opcional) Se desejar salvar sua configuração até o momento e deixar a outra configuração como padrão, clique em Salvar para salvar as configurações.

Tabela do Servidor de Correio (Registro MX)

O servidor de e-mail é o servidor de e-mail do host do domínio. Para balanceamento de carga, você precisa fornecer o servidor de e-mail do host para o qual você deseja dividir a carga igualmente.

Etapa 1. Digite o nome do host sem o nome de domínio do servidor de e-mail no campo Nome do host.

Peso — Representa o número de hosts do servidor de e-mail.

Etapa 2. Digite o nome do servidor de email interno que é salvo na seção Host Record (A Record) Table ou no servidor de email externo no campo Mail Server.

Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.