Objetivo

O DNS (Domain Name System) é um recurso que mapeia nomes de domínio da Internet para endereços IP. DNS dinâmico (DDNS) é um recurso que permite que os dispositivos sejam localizados através de nomes de domínio mesmo se o endereço IP do dispositivo tiver sido alterado. O roteador CVR100W usa DDNS através de contas DDNS baseadas na Web; 3322.org e oray.org. Se o endereço IP da WAN do CVR100W for alterado, o recurso DDNS notificará a alteração ao servidor DDNS. O servidor DDNS atualiza a configuração para incluir o novo endereço IP da WAN. Isso é útil se o endereço IP da WAN do roteador frequentemente mudar. Uma conta DDNS deve ser criada em um dos sites fornecidos para utilizar o recurso DDNS no CVR100W. Este artigo explica como configurar o DNS dinâmico no roteador VPN CVR100W.

Note: Os links para oray e 3322 (3322.org é redirecionado para pubyun.com) são fornecidos abaixo:

http://www.pubyun.com/

http://www.oray.com/

Dispositivo aplicável

CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Configuração DNS dinâmica

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Rede > LAN > DNS dinâmico. A página DNS dinâmico é aberta:

3322.org

Etapa 1. Escolha 3322.org na lista suspensa Serviço DDNS.

Etapa 2. Digite o nome de usuário da conta DDNS no campo Nome de usuário.

Etapa 3. Digite a senha da conta no campo Senha.

Etapa 4. Digite o nome do host do servidor DDNS no campo Host Name (Nome do host).

Os campos a seguir exibem informações sobre a configuração do DDNS.

Endereço IP da Internet — O endereço IP da WAN do CVR100W.

Status — Status da atualização de DDNS.

Etapa 5. (Opcional) Para executar um teste da configuração de DDNS, clique em Testar configuração.

Etapa 6. Clique em Salvar para salvar as alterações.

oray.org

Etapa 1. Escolha oray.org na lista suspensa Serviço DDNS.

Etapa 2. Digite o nome de usuário da conta DDNS no campo Nome de usuário.

Etapa 3. Digite a senha da conta no campo Senha.

Os campos a seguir exibem informações sobre a configuração do DDNS.

Nome do domínio — Exibe o nome de domínio da conta.

Nível de usuário — Exibe o nível de usuário da conta. Os níveis de usuário são os controles fornecidos ao proprietário da conta através do oray.org.

Status — Exibe o status da atualização do DDNS.

Etapa 4. (Opcional) Para executar um teste da configuração de DDNS, clique em Testar configuração.

Etapa 5. Clique em Salvar para salvar as alterações.