Objetivo

Um usuário pode querer ajustar a velocidade das portas para que os dispositivos que precisam de tráfego rápido de dados possam se conectar a uma porta, enquanto os dispositivos que não precisam de tanta velocidade podem se conectar a uma porta diferente. A largura de banda pode ser distribuída corretamente pelas portas. As configurações de fluxo ajudam a controlar os dados de fluxo, o que ajuda ainda mais o gerenciamento da largura de banda. Este artigo explica como definir as configurações de gerenciamento de porta no CVR100W.

Dispositivo aplicável

CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Gerenciamento de portas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Port Management. A página Port Management é exibida:

A página exibe as seguintes informações:

Porta — Exibe quais portas estão disponíveis no dispositivo. As portas possíveis são:

- WAN — Essa porta é usada para conectar redes de longa distância (WAN), como a Internet. O CVR100W tem 1 porta WAN.

- LAN — Esta porta é usada para conectar redes locais (LAN) como todos os dispositivos dentro de um prédio, escola etc. O CVR100W tem 4 portas LAN.

Link - Exibe se o link está ativo ou inativo. Diz-se que um link está no estado Ativo se transportar dados, caso contrário, diz-se que o link está Inativo. Quando o link estiver ativo; a coluna Link mostra a capacidade de dados desse link.

Etapa 2. Na lista suspensa Modo, escolha um modo de comunicação. Os modos possíveis são:

Negociação automática — Define automaticamente uma velocidade comum entre o CVR100W e o dispositivo conectado.

Half Duplex de 10 Mbps — Comunica dados a 10 Mbps, mas apenas uma via de cada vez.

10Mbps Full Duplex — Comunica dados a 10Mbps em ambas as direções ao mesmo tempo.

Half Duplex de 100 Mbps — Comunica dados a 100 Mbps, mas apenas de uma maneira por vez.

100Mbps Full Duplex — Comunica dados a 100Mbps em ambas as direções ao mesmo tempo.

Etapa 3. (Opcional) Para permitir que o CVR100W regule a velocidade dos dados de modo que um remetente rápido não sobrecarregue um receptor lento, marque a caixa de seleção Controle de fluxo.

Etapa 4. Clique em Salvar para salvar as alterações ou clique em Cancelar para desfazê-las.