Objetivo

As configurações do usuário permitem que o usuário altere o nome de usuário e a senha do dispositivo. É muito importante que o administrador tenha uma senha forte para proteger o dispositivo de ser usado incorretamente. Consulte o artigo Configure Password Complexity on the CVR100W VPN Router para obter detalhes sobre a complexidade da senha. Este artigo explica como definir as configurações do usuário no roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Conta de usuário

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > User. A página Usuário é aberta:

Etapa 2. No campo Novo nome de usuário, digite o novo nome de usuário.

Etapa 3. No campo Senha antiga, digite a senha atual.

Etapa 4. No campo Nova senha, digite a nova senha desejada.

Etapa 5. (Opcional) Para tornar a senha inserida ilegível, marque a caixa de seleção Ocultar senha.

Etapa 6. (Opcional) Para não ter senha para o dispositivo, marque a caixa de seleção Senha em branco.

Note: O Medidor de força da senha mostra a força da nova senha.

Passo 7. (Opcional) Para desabilitar o requisito de complexidade de senha para a nova senha, marque a caixa de seleção Desabilitar reforço da senha.

Para obter mais informações sobre a complexidade da senha, consulte o artigo Note:Password Complexity Settings no CRV100W VPN Router.

Etapa 8. Click Save.