Objetivo

O gerenciamento remoto permite acesso e controle remotos a um dispositivo sem qualquer conexão física. O gerenciamento remoto é feito para aumentar a eficiência do trabalho de um local remoto. Um dispositivo que usa gerenciamento remoto pode ser acessado da porta WAN. Este artigo explica como configurar o gerenciamento remoto no roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Gerenciamento remoto

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Remote Management. A página Gerenciamento remoto é aberta.

Etapa 2. No campo Web Access, marque as caixas de seleção apropriadas para especificar como acessar localmente o utilitário de configuração da Web do CVR100W. As opções possíveis são:

HTTP — HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, que é uma técnica para enviar e receber informações através da Internet.

HTTPS — HTTP significa Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto). A diferença entre HTTP e HTTPS é que o HTTPS tem recursos de segurança adicionais, como a troca de certificados entre servidores e clientes.

Etapa 3. No campo Gerenciamento remoto, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o gerenciamento remoto. O gerenciamento remoto permite que os administradores façam login no sistema e acessem a interface da Web de uma rede remota de longa distância (WAN). Por padrão, o gerenciamento remoto está desabilitado.

Note: Quando o gerenciamento remoto está ativado, o dispositivo é acessível a qualquer pessoa que conheça o endereço IP da WAN. Como um usuário mal-intencionado de WAN pode reconfigurar o dispositivo e usá-lo de várias maneiras, é recomendável alterar o administrador e quaisquer senhas de convidado antes que o recurso seja ativado.

Etapa 4. No campo Acesso remoto, clique no botão de opção apropriado para especificar como acessar remotamente o utilitário de configuração da Web do CVR100W. As opções possíveis são:

HTTP — HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, que é uma técnica para enviar e receber informações através da Internet.

HTTPS — HTTP significa Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto). A diferença entre HTTP e HTTPS é que o HTTPS tem recursos de segurança adicionais, como a troca de certificados entre servidores e clientes.

Etapa 5. (Opcional) Para permitir que um usuário remoto atualize o dispositivo, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Atualização remota. Esse recurso é muito útil em situações em que o acesso físico ao dispositivo não está disponível.

Etapa 6. No campo Remote IP Address permitido, clique no botão de opção apropriado para especificar quem pode acessar o dispositivo remotamente. Os valores possíveis são:

Qualquer endereço IP — Permite que o roteador seja acessado por qualquer endereço IP. É muito importante que o usuário altere a senha quando essa opção for escolhida para impedir o acesso ao roteador por usuários não autorizados. Insira o intervalo de endereços IP permitidos para acessar remotamente o CVR100W.

Intervalo de endereços IP — Permite que um intervalo de usuários acesse o roteador. Insira o intervalo de endereços IP permitidos para acessar remotamente o CVR100W.

Passo 7. No campo Remote Management Port (Porta de gerenciamento remoto), insira o número da porta que é usado para conexões remotas. O número de porta padrão é 8080.

Etapa 8. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.