Objetivo

Este artigo explica como configurar 802.1X no RV32x VPN Router Series.

Introduction

802.1X é uma tecnologia de controle de acesso à rede baseada em porta que é usada para autenticar dispositivos em uma rede. 802.1X é composto de três partes. O usuário ou cliente (chamado suplicante) que deseja ser autenticado, o servidor (servidor RADIUS) que processa a autenticação e o dispositivo no meio (neste caso, o roteador RV32x) chamado de autenticador que permite a comunicação entre o servidor de autenticação e os suplicantes.

Dispositivos aplicáveis

- Roteador VPN WAN duplo RV320

- Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

- v1.1.0.09

Configuração 802.1X

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management > 802.1X Configuration.

A página 802.1X Configuration é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Port-Based Authentication para habilitar a autenticação RADIUS no RV32x.

Etapa 3. Insira o endereço IP do servidor RADIUS no campo IP RADIUS.

Etapa 4. Insira a porta UDP do servidor RADIUS no campo RADIUS UDP Port (Porta UDP RADIUS). Esta é a porta que o servidor RADIUS usa para comunicação entre o servidor RADIUS e o roteador.

Etapa 5. Digite a senha que o dispositivo usa para autenticar no servidor RADIUS no campo RADIUS Secret. O segredo permite que o dispositivo e o servidor RADIUS criptografem senhas e troquem respostas. Esse campo deve corresponder ao segredo configurado no servidor RADIUS.

Etapa 6. Na lista suspensa Estado administrativo, escolha o tipo de autorização necessária para a porta correspondente.

- Force Authorized - A porta LAN é automaticamente autorizada e o tráfego é encaminhado.

- Force Unauthorized - A porta da LAN é automaticamente não autorizada e o tráfego é descartado.

- Automático - A autenticação baseada em porta está habilitada na porta LAN. A porta está em um estado autorizado ou não autorizado com base na autenticação RADIUS.

Note:

- O RV325 tem catorze portas disponíveis.

- A coluna Estado da porta exibe o estado atual da porta. Autorizado é exibido se a porta tiver uma conexão e estiver autorizada. Link down é exibido se não houver conexão na porta ou se a porta não estiver autorizada.

Passo 7. Click Save. A configuração 802.1X é salva.

Você agora configurou com êxito o 802.1X no RV32x VPN Router Series.