Objetivo

Os registros são registros de eventos de rede. São ferramentas importantes usadas para entender como uma rede funciona. Os registros também são úteis para gerenciamento e depuração de rede. O RV215W pode gravar os próprios registros, enviar os registros para um servidor remoto ou enviar os registros para um endereço de correio eletrônico.

Este artigo explica como configurar e visualizar o RV215W.

Dispositivos aplicáveis

RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Configuração do log

Configurações de log

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Logging > Log Settings. A página Configurações de log é aberta:

Etapa 2. Marque Enable (Habilitar) no campo Log Mode (Modo de log) para habilitar os logs.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção que corresponde aos tipos de logs que você deseja receber. Os registros são ordenados com base na gravidade. Quando uma caixa é marcada, todos os registros com maior gravidade também são marcados. Os seguintes níveis de gravidade de log são listados do mais alto para o mais baixo.

Emergência — O sistema não pode ser utilizado.

Alerta — Ação necessária.

Crítico — O sistema está em estado crítico.

Erro - O sistema está em condição de erro.

Aviso — Ocorreu um aviso do sistema.

Notificação — Ocorreu um aviso do sistema.

Informações — Informações do dispositivo.

Depuração — Fornece informações detalhadas sobre um evento.

Etapa 4. Clique em Adicionar linha para adicionar um servidor de log remoto.

Etapa 5. Insira o endereço IP do servidor remoto que coletará dados de log no campo Servidor de log remoto.

Etapa 6. Marque a caixa de seleção que corresponde aos tipos desejados de logs que você deseja que o servidor remoto receba. Os registros são ordenados com base na gravidade. Quando uma caixa é marcada, todos os registros com maior gravidade também são marcados.

Passo 7. Marque Enable (Habilitar) para habilitar o servidor de log remoto.

Etapa 8. Click Save.

Configurações do log de e-mail

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Logging > E-mail Settings. A página Configurações de e-mail é aberta:

Etapa 2. Marque Enable no campo E-mail Logs (Logs de e-mail) para configurar e ativar logs de e-mail.

Note: A gravidade mínima dos logs que serão enviados ao e-mail é exibida no campo Severidade mínima do log de e-mail. Clique em Configure Severity (Configurar severidade) para configurar o tipo de logs enviados.

Etapa 3. Insira o endereço do servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) associado ao endereço de e-mail no campo Endereço do servidor de e-mail.

Etapa 4. Insira a porta usada com o servidor SMTP no campo E-mail Server Port (Porta do servidor de e-mail).

Etapa 5. Insira um endereço de e-mail no campo Return E-mail Address (Endereço de e-mail para devolução). O endereço de email de retorno será usado se os endereços de email de envio não estiverem disponíveis.

Etapa 6. Insira um endereço de e-mail para o RV215W para o qual enviar logs no campo Enviar endereço de e-mail (1).

Note: O RV215W pode enviar registros para dois e-mails adicionais. Insira esses emails nos campos Enviar para endereço de e-mail (2) e Enviar para endereço de e-mail (3).

Passo 7. Marque Habilitar no campo Criptografia de e-mail (SSL) para criptografar os e-mails. SSL (Secure Sockets Layer) é um protocolo criptográfico que fornece segurança de comunicação através da criptografia de dados.

Etapa 8. Na lista suspensa Authentication with SMTP Server (Autenticação com servidor SMTP), escolha o tipo de método de autenticação exigido pelo servidor SMTP.

Etapa 9. Se o servidor SMTP exigir autenticação, insira o nome de usuário do e-mail no campo E-mail Authentication Username (Nome de usuário da autenticação de e-mail).

Etapa 10. Se o servidor SMTP exigir autenticação, insira a senha do e-mail no campo E-mail Authentication Password (Senha de autenticação de e-mail).

Etapa 11. (Opcional) Clique em Testar para testar a autenticação de e-mail configurada.

Etapa 12. Na lista suspensa Unidade, escolha uma opção que corresponda à hora desejada em que os registros devem ser enviados.

Nunca — Os registros nunca são enviados.

Horário — Os registros são enviados por hora.

Diariamente — Os registros são enviados diariamente. Nas listas suspensas Hora, escolha uma hora para os logs serem enviados.

Weekly — Os registros são enviados semanalmente. Nas listas suspensas Dia e Hora, escolha um dia e uma hora para os registros serem enviados.

Etapa 13. Click Save.

Exibir logs

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status > Exibir logs. A página Exibir logs é aberta:

O seguinte exibe informações sobre a tabela de log do sistema.

Log Index — O número de índice do log.

Log Time — A hora em que o log foi gravado.

Severidade do registro — O tipo de log

Descrição — Uma breve descrição do registro.

Etapa 2. Marque a caixa que corresponde aos tipos de logs que deseja filtrar no Filtro: Campo Corresponde à Gravidade do Log. Os registros são ordenados com base na gravidade. Quando uma caixa é marcada, todos os registros com maior gravidade também são marcados. Os seguintes níveis de gravidade de log são listados do mais alto para o mais baixo.

Emergência — O sistema não pode ser usado.

Alerta — Ação necessária.

Crítico — O sistema está em estado crítico.

Erro - O sistema está em condição de erro.

Aviso — Ocorreu um aviso do sistema.

Notificação — Ocorreu um aviso do sistema.

Informações — Informações do dispositivo.

Depuração — Fornece informações detalhadas sobre um evento.

As seguintes opções estão disponíveis para a página Exibir logs.

Taxa de atualização — na lista suspensa Taxa de atualização, escolha um intervalo para a tabela de log ser atualizada.

· Atualizar registros — Clique em Atualizar registros para atualizar a tabela de registros.

· Limpar registros — Clique em Limpar registros para limpar a tabela de registros.

· Save Logs — Clique em Save Logs (Salvar logs) para abrir ou salvar os logs.