Objetivo

O protocolo HTTPS é uma combinação do protocolo HTTP com protocolo SSL/TLS para fornecer comunicação criptografada ou comunicação segura.

Este documento explica como impedir que os usuários acessem os sites ou URLs https desejados. Isso ajudará o usuário a bloquear sites mal-intencionados indesejados ou conhecidos por motivos de segurança e outros, como controles dos pais.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•4.2.2.08

Bloquear acesso HTTPS

Você precisa encontrar o endereço IP do site específico que deseja bloquear. Para fazer isso, siga as etapas 1 e 2 abaixo.

Etapa 1. No PC, abra o prompt de comando Start > Run. Em seguida, digite cmd no campo Abrir. (No Windows 8, digite cmd na tela Iniciar.)

Etapa 2. Na janela Command Prompt, digite nslookup <space> URL. O URL é o site que você deseja bloquear. Por exemplo, se você quiser bloquear o site "www.example.com", digite:

nslookup www.example.com.

Os seguintes campos serão exibidos:

Servidor — Exibe o nome do servidor DNS que fornece informações ao roteador.

Endereço — Exibe o endereço IP do servidor DNS que fornece informações ao roteador.

Nome — Exibe o nome do servidor que hospeda o site inserido na Etapa 2.

Endereço — Exibe o endereço IP do servidor que hospeda o site inserido na Etapa 2.

Aliases — Exibe o Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor que hospeda o site que você inseriu na Etapa 2.

O endereço do servidor do site é o que precisamos.

Etapa 3. Efetue login no Utilitário de configuração do roteador para escolher Firewall > Regras de acesso. A página Regra de Acesso é aberta:

Etapa 4. Clique em Adicionar para adicionar uma nova regra. A janela Regras de acesso é exibida:

Etapa 5. Escolha Negar na lista suspensa Ação para bloquear o site desejado.

Etapa 6. Escolha HTTPS [TCP/443~443] na lista suspensa Serviço enquanto estamos bloqueando um URL HTTPS.

Passo 7. Escolha a opção desejada para Gerenciamento de log na lista suspensa Log.

Os pacotes de log correspondem a essa regra — Registrarão os pacotes que estão bloqueados.

Não registrar — Não registrará nenhum pacote.

Etapa 8. Escolha LAN na lista suspensa Interface de origem, pois temos que bloquear a solicitação de URL que virá da interface LAN do roteador.

Etapa 9. Escolha a opção desejada na lista suspensa IP de origem. Em seguida, insira o(s) endereço(s) IP da(s) máquina(s) que não tem permissão para acessar o site:

Single — A regra bloqueia pacotes de um único endereço IP na interface da LAN.

Intervalo — A regra bloqueia pacotes de um intervalo de endereços IP (somente IPv4) na interface LAN. Insira o primeiro endereço IP do intervalo no primeiro campo e, em seguida, o endereço IP final no segundo campo.

ANY — A regra se aplica a todos os endereços IP na interface LAN.

Etapa 10. Escolha a opção desejada na lista suspensa IP de destino. Em seguida, insira o endereço IP do URL que deseja bloquear. Consulte as Etapas 1 e 2 para ajudá-lo a encontrar essas informações.

Single — A regra bloqueia pacotes de um único endereço IP na interface da LAN.

Intervalo — A regra bloqueia pacotes de um intervalo de endereços IP (somente IPv4) na interface LAN. Insira o primeiro endereço IP do intervalo no primeiro campo e, em seguida, o endereço IP final no segundo campo. Normalmente, essa opção não é usada, pois às vezes ela será imprecisa e bloqueará outros sites.

Etapa 11. Escolha a opção de agendamento desejada na seção Agendamento.

Sempre — Esta regra bloqueia o site o tempo todo.

Intervalo — Esta regra bloqueia o site somente em uma hora ou dia específicos da semana.

Etapa 12. Se você selecionar Intervalo na Etapa 11, insira as horas de início e término desejadas nos campos De e Para.

Etapa 13. Se você selecionar Intervalo na Etapa 11, marque o(s) dia(s) desejado(s) no(s) qual(is) deseja bloquear o site ou marque a caixa de seleção diária para bloquear o site em cada dia.

Etapa 14. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações. O site especificado será bloqueado.

Refazer Etapa 1 à Etapa 15 para bloquear mais URLs.