Objetivo

Os computadores que usam o Mac OS conectado aos roteadores VPN RV0xx podem apresentar uma lentidão significativa e ter problemas com a resolução DNS se o seu Provedor de Serviços de Internet (ISP) não rotear consultas DNS IPv6. A solução é desabilitar o IPv6 no próprio Mac OS, pois os aplicativos Safari e Apple não têm um processo separado para desabilitar o IPv6.

Este artigo explica como desabilitar o IPv6 em Macs conectados aos Roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.1.02

Desabilitar IPv6 no Mac

Com a interface gráfica do usuário (GUI) do Mac

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Setup > Network. A página Rede será aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção IPv4 Only para desativar o IPv6 no roteador.

Etapa 3. Clique em Salvar na parte inferior da página para salvar as alterações.

Etapa 4. No Mac, escolha Network Icon > Open Network Preferences na barra de menus no canto superior direito da área de trabalho. A página Rede será aberta:

Etapa 5. Na página Ethernet, clique em Avançado.

Etapa 6. Na lista suspensa Configurar IPv6, selecione Desativado.

Passo 7. Clique em OK para salvar as configurações.

Com Terminal de Comando

Às vezes, devido às configurações de segurança, o Mac OS pode não permitir que os usuários alterem as configurações de IPv6. A opção Off (Desativado) não estará disponível na lista suspensa Configure IPv6. Nesses casos, siga as etapas abaixo:

Etapa 1. Na área de trabalho do Mac, escolha Applications > Utilities > Terminal na doca.

Etapa 2. No Terminal, insira networksetup -listallnetworkservices.

Etapa 3. Pressione Enter. Todos os serviços de rede serão exibidos.

Etapa 4. Insira networksetup -setv6off Ethernet.

Etapa 5. Pressione Enter para desativar o IPv6.