Objetivo

O Smart Link Backup é um recurso que permite ao usuário configurar uma segunda WAN caso a primeira falhe. Esse recurso é usado para garantir que a comunicação entre a WAN e o dispositivo seja sempre contínua.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar o Smart Link Backup em RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.2.08

Configuração de WAN dupla

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do roteador e escolha Gerenciamento do sistema > WAN dupla. A página WAN dupla é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Smart Link Backup para habilitar o modo de backup de link inteligente para garantir conectividade contínua. Em seguida, escolha a WAN que você gostaria de configurar como sua WAN principal na lista suspensa WAN primária. Se a conexão WAN principal não estiver disponível, a conexão WAN de backup será usada.

Etapa 3. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para desfazer as alterações.

Edite as Interfaces WAN

Etapa 1. Clique no ícone Edit da interface WAN desejada na tabela Interface Setting para editar as configurações da WAN usada para WAN dupla. A página WAN dupla exibe novas informações.

Etapa 2. Role para baixo até a área Detecção de serviço de rede.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Enable Network Service Detection. A detecção do serviço de rede permite que o dispositivo reconheça quando uma conexão WAN falha.

Etapa 4. No campo Contagem de Tentativas, insira o número de vezes que o dispositivo precisa executar ping na conexão para determinar o status da conexão.

Etapa 5. No campo Tentar tempo limite, insira o tempo (em segundos) que o dispositivo espera entre os pings.

Etapa 6. Escolha Manter registro do sistema e Remover esta conexão da lista suspensa Quando falhar. Com essa ação, você garante que a WAN secundária é usada quando a primeira falha.

Passo 7. Marque a caixa de seleção de cada um dos dispositivos que deseja usar para testar a conectividade da interface WAN dupla.

Gateway padrão — O gateway padrão é usado para testar a conexão que o dispositivo tem com a rede. A Detecção de serviço de rede testa as configurações executando ping no gateway padrão.

Host do ISP — O host do ISP é usado para verificar a conexão, fazendo ping em um endereço IP específico para o host do ISP. Se você marcar essa opção, insira o endereço IP do host específico no campo Host do ISP.

Host remoto — O endereço IP do host remoto é usado para testar a conectividade para fazer ping no endereço IP de um host remoto. Se você marcar essa opção, insira o endereço IP do host remoto.

Host de pesquisa DNS - O host de pesquisa DNS é usado para testar a conectividade fazendo ping no endereço IP de um host para um servidor de pesquisa DNS. Se você marcar essa opção, insira o endereço IP do host de pesquisa DNS no campo Host de pesquisa DNS.

Etapa 8. Clique em Salvar para salvar a configuração.