Objetivo

Você pode propagar roteadores para expandir sua rede. Roteadores em cascata simplesmente significam conectar um roteador a outro. Um roteador adicional fornece mais portas para dispositivos com fio acessarem a Internet ou permite mais clientes sem fio se você adicionar um roteador sem fio. Em cascata, há um roteador primário e um roteador secundário. O roteador principal é aquele que se conecta diretamente ao modem ou ao ISP. Neste artigo, um RV120W (roteador secundário) será conectado a um roteador VPN série RV0xx (roteador primário).

Há duas maneiras de exibir roteadores em cascata:

1. Conecte o cabo Ethernet do roteador VPN à porta Ethernet regular do roteador sem fio (LAN-LAN). Ambos os roteadores estarão na mesma sub-rede.

2. Conecte o cabo Ethernet do roteador VPN à porta Internet do roteador sem fio (LAN-WAN). Os roteadores estarão em sub-redes diferentes.

Este artigo explica como propagar um roteador sem fio para um roteador VPN RV0xx (RV082/RV042/RV042G).

Dispositivos aplicáveis

•RV042

•RV042G

•RV082

RV120W

Versão de software

· v4.2.2.08 (Para roteadores VPN)

· 1.0.2.6 (Para roteador sem fio RV120W)

Colocando o RV120W em cascata no roteador VPN através da porta LAN (LAN-LAN)

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do roteador do RV120W e escolha Networking > LAN (Local Network) > IPv4 LAN. A página IPv4 LAN (Local Network) é aberta:

Etapa 2. Altere o endereço IP do roteador para que não seja o mesmo do roteador VPN. Esses dois endereços IP precisam estar na mesma sub-rede. Para alterar o endereço IP e permanecer na mesma sub-rede, é recomendável que você apenas altere o último número do endereço IP.

Nota: Dependendo da sub-rede atribuída à rede, pode não ser a mesma sub-rede.

Etapa 3. Escolha o modo de servidor DHCP None na lista suspensa DHCP Mode.

Etapa 4. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações. O roteador será reinicializado quando as alterações forem salvas.

Etapa 5. Escolha Networking > Routing > Routing Mode. A página Routing Mode é aberta:

Etapa 6. Clique no botão de opção Router no campo Mode.

Passo 7. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Etapa 8. Conecte a porta local do roteador VPN série RV0XX a todas as portas locais do RV120W através do cabo Ethernet.

Observação: se você puder acessar a GUI de ambos os roteadores a partir do PC conectado a um dos roteadores, os roteadores serão conectados com êxito.

Cascata de RV120W para o roteador VPN através da porta WAN (LAN-WAN)

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do roteador RV120W e escolha Networking > LAN > IPv4 LAN. A página IPv4 LAN (Local Network) é aberta:

Etapa 2. Altere o endereço IP do roteador para que ele não esteja na mesma sub-rede do endereço IP do roteador VPN. É recomendável alterar o segundo para o último número do endereço IP para alterar o roteador para uma sub-rede diferente.

Nota: Dependendo da sub-rede atribuída à rede, pode não ser uma sub-rede diferente.

Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Etapa 4. Conecte um cabo Ethernet de uma porta LAN do roteador VPN série RV0XX à porta WAN do roteador sem fio.

Observação: agora você não pode acessar a GUI do roteador primário do PC enquanto o PC estiver conectado ao roteador secundário.