Objetivo

O teste de ping é um utilitário de rede usado para determinar se o computador pode se comunicar com dispositivos que estão na rede. As informações fornecidas pelo teste de ping ajudam o administrador de rede a determinar o status da conexão. Também é útil determinar as ações necessárias para corrigir ou aprimorar as conexões. Este artigo explica como executar um teste de ping nos roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.1.02

Teste de ping

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do roteador e selecione Gerenciamento do sistema > Diagnóstico. A página Diagnóstico é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Ping para executar um teste de ping.

Etapa 3. Insira o endereço IP ou o endereço URL no qual deseja executar o ping no campo Host do ping ou Endereço IP.

Etapa 4. Clique em Go para iniciar o teste de ping.

As seguintes informações serão exibidas após a conclusão do teste de ping:

· Status — Indica se o ping teve êxito ou falhou.

· Pacotes — Indica o número de pacotes que o dispositivo enviou e recebeu. Isso também indica a porcentagem de pacotes perdidos no teste.

· Round Trip Time — Indica os horários que o ping levou para estabelecer a conexão e concluir o teste. Há três valores: Mínimo, Máximo e Médio.