Objetivo

Este documento explica as etapas que podem ser seguidas para solucionar problemas de um cenário de comunicação entre VLANs. Considere uma topologia como a seguir: qualquer dispositivo (como um dispositivo de armazenamento, por exemplo) é conectado a uma nova VLAN criada no RV110W. Agora, o roteamento entre VLANs para esse dispositivo de outras VLANs presentes no RV110W não está acontecendo. Nesse caso, este artigo será útil.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Solucionar problemas de conexão QuickVPN

Tentar executar ping

Primeiro, verifique se o ping para RV110W foi bem-sucedido no dispositivo. Isso garantirá que o dispositivo receba seu endereço IP.

Verificar criação de VLAN

Verifique no RV110W se a VLAN foi criada corretamente.

Etapa 1. Isso pode ser feito se você escolher Rede > LAN > Membros da VLAN no utilitário de configuração da Web. Isso abre a página Associação à VLAN que tem as configurações da VLAN para a porta.

Etapa 2. Depois de obter a porta, verifique se o dispositivo está conectado na porta correta.

Verificar se o roteamento entre VLANs está ativado

Etapa 1. Para verificar se o roteamento entre VLANs está ativado, escolha Rede > Roteamento no utilitário administrativo. A página Roteamento é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a área Inter-VLAN e verifique se a caixa de seleção Enable (Habilitar) para o roteamento entre VLANs está marcada ou não. Caso contrário, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o roteamento entre VLANs

Etapa 3. Salve as configurações clicando no botão Salvar.