Objetivos

O RV110W atua como um servidor DHCP na LAN por padrão. Com o DHCP ativado, o endereço IP do RV110W serve como o endereço de gateway para sua LAN. O RV110W atribui endereços IP a PCs na LAN de um pool de endereços. O RV110W testa cada endereço antes de ser atribuído para evitar endereços duplicados na LAN.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar as configurações do servidor DHCP no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Configurações do servidor DHCP da LAN

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha Rede > LAN > Configuração de LAN.

Etapa 2. Clique em um dos seguintes botões de opção no campo Servidor DHCP.

- Habilitar — Permite que o RV110W atue como um servidor DHCP.

- Desabilitar — Desabilita o DHCP no RV110W.

- Retransmissão DHCP — Faz com que o RV110W atue como um retransmissor de endereços IP por um servidor DHCP diferente.

Etapa 3. Quando Enable estiver selecionado, insira as seguintes informações:

- Endereço IP inicial — Insira o primeiro endereço no pool de endereços IP. Qualquer novo cliente DHCP que ingresse na LAN recebe um endereço IP nesse intervalo.

- Maximum Number of DHCP Users — (Número máximo de usuários de DHCP) Insira o número máximo de clientes DHCP.

- Intervalo de endereços IP — (somente leitura) Exibe o intervalo de endereços IP disponíveis para os clientes DHCP.

- Client Lease Time — Insira a duração (em horas) para a qual os endereços IP são alugados.

- DNS estático 1 — Insira o endereço IP do servidor DNS primário.

- DNS estático 2 — Insira o endereço IP do servidor DNS secundário.

- Static DNS 3 — Insira o terceiro servidor DNS.

- WINS — Insira o endereço IP do servidor principal do Windows Internet Name Service (WINS).

Etapa 4. Quando a retransmissão de DCHP for selecionada, insira o endereço do gateway de retransmissão no campo Servidor DHCP remoto.

Etapa 5. Click Save.