Objetivos

A página Wireless Statistics (Estatísticas sem fio) mostra o total de todos os dados enviados e recebidos em todas as redes sem fio. Essas informações podem ser úteis para solucionar problemas e ver o que deu errado e em que rede.

Este documento explica como exibir a página de estatísticas de conexões sem fio no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Estatísticas da rede sem fio

Etapa 1. No utilitário de configuração baseado na Web, escolha Status > Wireless Statistics. A página Wireless Statistics é aberta.

Etapa 2. No menu suspenso Taxa de atualização, escolha por quanto tempo deseja que o dispositivo aguarde antes de atualizar as estatísticas da porta.

Etapa 3. Marque a caixa Mostrar dados estatísticos simplificados para mostrar os dados em rótulos simplificados. Ex: kB em vez de bytes.

Etapa 4. Os dados são exibidos na tabela Wireless Statistics (Estatísticas da rede sem fio).

- SSID Name — O nome da rede sem fio.

- Pacote — O número de pacotes sem fio enviados e recebidos.

- Byte — O número de bytes enviados e recebidos.

- Erro — O número de erros de pacote enviados e recebidos.

- Descartado — O número de pacotes enviados e recebidos que foram descartados.

- Multicast — O número de pacotes multicast enviados.

- Colisões — O número de colisões de sinais nesta porta.

Etapa 5. Clique no botão Limpar contagem para limpar todas as estatísticas gravadas.

Etapa 6. Click Save.