Objetivo

O Differentiated Services Code Point (DSCP) é usado para especificar as prioridades de tráfego no cabeçalho IP do quadro. Serviços diferenciados é um modelo de serviço múltiplo que pode satisfazer diferentes requisitos de QoS. Aqui, a rede tenta fornecer um tipo específico de serviço com base na QoS especificada por cada pacote. Essa especificação pode ocorrer de maneiras diferentes, por exemplo, usando a configuração DSCP de 6 bits em pacotes IP ou endereços de origem e de destino. A rede usa a especificação de QoS para classificar, marcar, modelar, policiar o tráfego e executar o enfileiramento inteligente. Também é usado para vários aplicativos de missão crítica e para fornecer QoS de ponta a ponta. Geralmente, os serviços diferenciados são apropriados para fluxos agregados porque executam um nível relativamente grosseiro de classificação de tráfego. Use o DSCP para que o roteador possa usar os bits de prioridade no octeto do Tipo de Serviço (ToS) para priorizar o tráfego sobre a QoS na camada 3.

Este documento explica a configuração das configurações de DSCP no mapeamento de QoS no firewall VPN Wireless-N RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Configurar o valor de DSCP para o mapeamento da fila de encaminhamento de tráfego

Etapa 1. Use o utilitário de configuração de firewall para escolher QoS > Configurações de DSCP. A página Configurações de DSCP é aberta.

Note: Clique na página QoS Port-based Settings e certifique-se de que o modo de confiança esteja selecionado como DSCP para continuar. Consulte o artigo Configure QoS Port Based Settings on the RV110W, RV120W e RV220W para obter mais detalhes.

Etapa 2. Escolha se deseja listar apenas valores de RFC ou listar todos os valores de DSCP na Tabela de Configurações de DSCP clicando no botão de opção relevante. Neste artigo, Expandir para exibir todos os valores de DSCP é clicado para exibir todos os valores de DSCP.

Etapa 3. Para cada valor de DSCP na Tabela de configurações de DSCP, escolha um nível de prioridade na lista suspensa Fila. Isso mapeia o valor de DSCP para a fila de QoS selecionada.

Geralmente, há 4 valores disponíveis para definir a prioridade. Os valores padrão para o número da fila c.r.t números decimais são especificados abaixo:

- 0-15 — O valor de DSCP padrão é 1. Esse valor é a prioridade mais baixa.

- 16-23 — O valor de DSCP padrão é 2.

- 24-39 e 48-63 — O valor de DSCP padrão é 3.

- 40-47 — O valor de DSCP padrão é 4. Esse valor é a prioridade mais alta.

Etapa 4. Clique em Salvar para aplicar as alterações ou clique em Restaurar padrão para voltar aos valores antigos.