Objetivos

O RV110W pode ser reinicializado para aplicar determinadas configurações e reiniciar o dispositivo. O dispositivo também pode ser reinicializado durante a solução de problemas, o que permite que o usuário encontre problemas e reinicie o dispositivo.

Este documento explica como reinicializar o RV110W.

Dispositivos aplicáveis

RV110W

Reinicialização

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha Administration > Reboot.

Etapa 2. Clique em Reiniciar.