Objetivo

As configurações de horário permitem que um usuário altere a hora no roteador, de forma automática ou manual, e considere o Horário de verão (DTS).  O objetivo deste artigo é explicar como definir as configurações de tempo no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

RV110W

Etapas do procedimento

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher Administration > Time Settings. A página Configurações de hora é aberta:

Etapa 2. Selecione um fuso horário na lista suspensa no campo Fuso horário.

Para definir a hora automaticamente

Esse recurso permite que o usuário tenha tempo ajustado automaticamente com a opção de horário de verão.

Etapa 1. Clique no botão de opção Automático no campo Definir data e hora.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção para ativar o DTS no campo Ajustar horário de verão.

Etapa 3. Clique no botão de opção da opção DTS desejada. As opções são as seguintes:

- Por data — Define o DTS para ocorrer entre duas datas específicas.

- Recorrente — Define o DTS para ocorrer entre dois dias de dois meses diferentes (ou seja, o primeiro domingo de março).

Observação: se você escolher o botão de opção Recorrente, vá para a Etapa 5.

Etapa 4. Se você escolher o botão de opção Até data, defina a data e a hora de início desejadas nos campos Mês, Dia e Hora na linha De. Em seguida, defina a data e a hora de término nos campos Mês, Dia e Hora na linha Para.

Etapa 5. Se você escolher o botão de opção Recorrente, defina o dia e a hora de início desejados nos campos Mês, Semana, Dia e Hora na linha De. Em seguida, defina o dia e a hora de término nos campos Mês, Semana, Dia e Hora na linha Para.

Etapa 6. Selecione o número de minutos que o DTS deve desviar o tempo atual da lista suspensa no campo Deslocamento de economia de luz de dia.

Passo 7. Clique no botão de opção da opção desejada no campo NTP Server (Servidor NTP). As opções são as seguintes:

- Usar padrão — Use o Network Time Protocol Server padrão para ajustar o relógio.

- Servidor NTP definido pelo usuário — insira manualmente um servidor Network Time Protocol.

Note: Se você clicar no botão de opção Servidor NTP definido pelo usuário, insira um ou dois endereços IP ou nomes de sites nos campos 1 e 2 para que os servidores definam o relógio.

Etapa 8. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para descartá-las.

Para definir a hora manualmente

Esse recurso permite que o usuário defina manualmente a hora.

Etapa 1. Clique no botão de opção Manual no campo Definir data e hora.

Etapa 2. Selecione a data e a hora desejadas nos campos Ano, Mês, Dia e Hora na linha Informar Data e Hora.

Etapa 3. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para descartá-las.