Objetivo

O endereçamento IP estático fornece um IP constante ao dispositivo. Isso facilita a comunicação em uma rede, mas também cria riscos à segurança.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar a WAN IP estática no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

RV110W

Configurando o IP estático

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha Rede > WAN.

Etapa 2. No menu suspenso Tipo de conexão com a Internet no campo Tipo de conexão com a Internet, escolha IP estático.

Etapa 3. No campo Internet IP Address, insira o endereço IP da porta WAN.

Etapa 4. No campo Máscara de sub-rede, insira a máscara de sub-rede da porta WAN

Etapa 5. No campo Default Gateway, insira o endereço IP do gateway padrão.

Etapa 6. No campo DNS estático 1, insira o endereço IP do servidor DNS primário.

Passo 7. No campo DNS estático 2, insira o endereço IP do servidor DNS secundário.

Etapa 8. (Opcional) Insira o nome do host do RV110W no campo Nome do host.

Note: Se você não quiser definir nenhuma das configurações opcionais, vá para a Etapa 11.

Etapa 9. Digite o nome de domínio da sua rede no campo Domain Name (Nome de domínio).

Etapa 10. Clique em Auto para definir o tamanho da MTU para que o tamanho seja ajustado automaticamente ou clique em Manual para especificar o tamanho da MTU no campo MTU.

Etapa 11. Se você clicar em Manual, insira o tamanho da MTU no campo Size (Tamanho).

Etapa 12. Clique em Salvar para salvar as alterações de configuração ou clique em Cancelar para descartar as alterações.