Objetivo

Se o Roteador estiver conectado a mais de uma rede ou se houver vários roteadores instalados na rede, talvez seja necessário configurar rotas estáticas. A função de roteamento estático determina o caminho que os dados percorrem na rede antes e depois de passarem pelo Roteador. Você pode usar o roteamento estático para permitir que diferentes usuários do domínio IP acessem a Internet através do Roteador.

Dispositivos aplicáveis

•RV082

•RV042

Configuração de roteamento estático IPv6

Observação: o roteamento estático é um recurso avançado. Crie essas rotas com cuidado.

Etapa 1. Use o Utilitário de configuração do roteador para escolher Setup > Advanced Routing > IPv6. A página Advanced Routing é aberta.

Etapa 2. Na seção Roteamento estático, adicione ou edite entradas conforme necessário.

Observação: lembre-se de que as configurações não serão salvas até que você clique no botão Save (Salvar).

Etapa 3. No campo IP de destino, insira o endereço de rede do segmento de LAN remoto.

Etapa 4. No campo Comprimento do prefixo, insira o comprimento do prefixo IPv6 apropriado.

Etapa 5. No campo Default Gateway, insira o endereço IP do roteador da rede para o qual essa rota estática foi criada. Por exemplo, se essa rede estiver conectada à porta LAN do roteador local através de outro roteador, use o endereço IP WAN desse roteador.

Etapa 6. No campo Contagem de saltos, insira o valor apropriado (o máximo é 15). Isso indica o número de nós pelos quais um pacote de dados passa antes de chegar ao seu destino. Um nó é qualquer dispositivo na rede, como um computador ou roteador.

Passo 7. No campo Interface, selecione a interface a ser usada para esta rota.

— Selecione WAN interface se este roteador fornecer conectividade à Internet para sua rede ou se você estiver se conectando a outra rede através da Internet.

Selecione LAN se este roteador obtém conectividade com a Internet de um roteador gateway na LAN ou se o roteador gateway estiver em uma porta LAN. Por padrão, será LAN.

Etapa 8. (Opcional) Para adicionar uma nova rota estática — Insira as configurações a seguir e clique em Adicionar à lista. Você pode inserir até 30 rotas.

· Para modificar uma rota estática na lista — Clique na entrada que deseja modificar. As informações são exibidas nos campos de texto. Faça as alterações e clique em Atualizar.

· Para Excluir uma entrada da lista — Clique na entrada que deseja excluir e, em seguida, clique em Excluir.

· Para selecionar um bloco de entradas — Clique na primeira entrada, mantenha pressionada a tecla Shift e clique na entrada final no bloco.

· Para exibir os dados atuais — Clique em Exibir próximo à parte inferior da página. A Lista de entradas da tabela de roteamento é exibida. Você pode clicar em Atualizar para atualizar os dados ou clicar em Fechar para fechar a janela pop-up.

Etapa 9. Clique em Apply para salvar as alterações.