Objetivo

As visualizações SNMP permitem ou negam o acesso aos recursos ou aos aspectos dos recursos do dispositivo. As visualizações SNMP são geralmente usadas com um grupo definido em um perfil de grupo. Neste artigo, encontramos o termo Management Information Base (MIB) Object Identifier (OID). OID é uma sequência de números que pode ser lida somente para MIB. Um OID SNMP é semelhante a um endereço que identifica a posição de um elemento na rede SNMP. A MIB atribui rótulo legível a cada OID, o que permite que o gerente interprete e monte mensagens SNMP.

O objetivo deste artigo é descrever as exibições do SNMP (Simple Network Management Protocol).

Dispositivos aplicáveis

RVL200

Configuração de modos de exibição SNMP

Etapa 1. Use o Utilitário de configuração do roteador para escolher SNMP > Views. A página SNMP View é aberta.

Nome de exibição — Escolha o Nome de exibição apropriado na lista suspensa Nome de exibição. Ele consiste em duas exibições padrão:

- Padrão — Exibe a exibição padrão de SNMP para modos de leitura e leitura/gravação, que inclui alguns OID de MIB.

- DefaultSuper — Exibe a exibição padrão de SNMP para modos de exibição de administrador. Ele não bloqueia nenhum OID de subárvore.

Novo nome de exibição — Insira o novo nome de exibição no campo novo nome de exibição.

Árvore de ID da sub-árvore — Exiba a sub-árvore a ser incluída ou excluída na exibição SNMP.

· Tipo de exibição — Escolha incluído se o OID definido estiver incluído na exibição SNMP selecionada. Escolha excluído se o OID definido for excluído na exibição SNMP selecionada.

Etapa 2. Clique em Adicionar à lista para configurar a entrada na lista. É permitido adicionar à lista um máximo de 20 entradas.

Etapa 3. Clique em Save Settings (Salvar configurações) para salvar as configurações.