Objetivo

O bloqueio de chamadas anônimas no Telefone Multiplataforma Cisco IP série 8800 permite filtrar as chamadas recebidas que não mostram informações do chamador. Se ativada, esta funcionalidade rejeita automaticamente chamadas específicas.

Este artigo tem como objetivo mostrar como habilitar o bloqueio de chamadas anônimas no Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform através de seu utilitário baseado na Web e GUI do telefone.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- Telefone IP 8800 Series | 11.0.1 (Baixe o mais recente)

Os telefones da série 8800 mencionados neste artigo não são telefones corporativos que usam um controlador de chamada específico. Se quiser comparar os dois tipos diferentes de telefones, consulte Comparar e contrastar: Telefones IP MPP da Cisco e telefones IP unificados da Cisco.

Bloquear chamada anônima

Por meio do utilitário baseado na Web

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário baseado na Web do telefone IP e clique em Admin Login > avançado.

Etapa 2. Clique em Voz > Usuário.

Etapa 3. Em Serviços complementares, escolha Sim no menu suspenso Block ANC Setting.

Etapa 4. Clique em Enviar Todas as Alterações.

Agora, você deve ter bloqueado chamadas anônimas com êxito em seu telefone através do utilitário baseado na Web.

Através da GUI do telefone

Etapa 1. Pressione o botão Applications no telefone IP.

Etapa 2. Usando o botão de cluster Navegação , navegue para User preferences e pressione a tecla de função Select .

Etapa 3. Selecione Call preferences e pressione a tecla de função Select.

Etapa 4. Navegue até Block anonymous call e pressione o botão direito do cluster de navegação para defini-lo como On.

Etapa 5. Pressione a tecla de função Set.

Agora, você ativou o bloqueio de chamadas anônimas em seu telefone por meio da GUI.