Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como definir seu idioma preferido no Cisco IP Phone 8800 Series Multiplataforma através de seu utilitário baseado na Web e GUI do telefone.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- 8800 Series | 11.0.1 (Baixe o mais recente)

Definir idioma - Através do utilitário baseado na Web

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do telefone IP e clique em Admin Login > avançado.

Etapa 2. Clique em Voz > Regional.

Etapa 3. Digite o idioma de sua preferência no campo Language Selection (Seleção de idioma) na área Language (Idioma).

Note: Neste exemplo, o inglês é usado.

Etapa 4. Clique em Enviar todas as alterações.

Agora você deve ter definido com êxito o idioma no telefone por meio do utilitário baseado na Web.

Definir idioma - através da GUI do telefone

Etapa 1. Pressione o botão Applications (Aplicativos) no IP Phone (Telefone IP).

Etapa 2. Usando o botão de cluster de Navegação        , navegue até Device Administration (Administração do dispositivo) e pressione a tecla de função Select (Selecionar).

Etapa 3. Navegue até Language (Idioma) e pressione a tecla de função Select (Selecionar).

Etapa 4. Escolha o idioma e pressione a tecla de função Salvar.

Note: Neste exemplo, inglês-EUA é escolhido.

Agora você deve ter definido com êxito o idioma no telefone por meio da GUI.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco