Introduction

O plug-in Kaseya do Cisco FindIT é um módulo que é instalado no Kaseya Virtual System Administrator (VSA). Ele integra totalmente o Cisco FindIT Network Manager com o Kaseya VSA, permitindo o gerenciamento centralizado da rede. O plug-in permite acesso aos recursos de gerenciamento avançados do FindIT, incluindo gerenciamento de ações, painéis, descoberta de dispositivos, topologia de rede, gerenciamento remoto de dispositivos, alertas acionáveis e histórico de eventos.

A página Alertas no utilitário baseado na Web Plug-in Kaseya do Cisco FindIT permite criar regras que usam eventos FindIT como um gatilho para gerar alertas Kaseya padrão.

Nesse cenário, uma regra será criada para enviar uma mensagem de aviso para todos os eventos que ocorrerem em todos os sites e dispositivos FindIT para informar o usuário e tomar as medidas necessárias.

Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como criar uma regra para definir os níveis de alerta no plug-in do Kaseya do Cisco FindIT.

Dispositivos aplicáveis

- FindIT Network Manager

- Probe de rede FindIT

Versão de software

- 1.1

Criar regra para definir níveis de alerta

Etapa 1. Inicie um navegador da Web, insira o endereço IP do servidor Kaseya VSA na barra de endereços e clique em Enter.

Note: Neste exemplo, o endereço IP usado é 10.10.0.1

Etapa 2. Insira suas credenciais de login da conta Kaseya nos campos Nome de usuário e Senha fornecidos e clique em INICIAR sessão.

Note: Neste exemplo, kaseya é usado como o nome de usuário.

Etapa 3. Escolha Cisco > Main > Alerts no Painel de navegação.

Etapa 4. Em FindIT Alerts, clique no botão Create New Rule.

A página Criar regra será exibida.

Etapa 5. No campo Nome, digite o nome que você deseja para a regra.

Note: Neste exemplo, é inserido o Nível de Aviso.

Etapa 6. No campo Descrição, digite uma descrição para a regra.

Note: Neste exemplo, é inserido Aviso ou superior.

Passo 7. Clique no menu suspenso Tipo de evento na área Para eventos para escolher o tipo de evento a ser aplicado.

Note: Neste exemplo, All é escolhido. Isso significa que o alerta de aviso será enviado sempre que um evento ocorrer, independentemente de seu tipo.

Etapa 8. Clique no menu suspenso Gravidade do evento para escolher a gravidade.

Note: Neste exemplo, é escolhido Aviso.

Etapa 9. (Opcional) Marque a caixa de seleção Incluir mais alta se quiser que a regra também se aplique quando ocorrerem eventos com severidade mais alta do que aquela definida.

Etapa 10. Clique no menu suspenso Dispositivo na área Dispositivos correspondentes para escolher os dispositivos FindIT onde a regra será aplicada.

Note: Neste exemplo, All é escolhido.

Etapa 11. Clique no menu suspenso Site para escolher o site FindIT onde deseja que a regra seja aplicada.

Note: Neste exemplo, All é escolhido.

Etapa 12.Clique no menu suspenso Tipo de dispositivo para filtrar os dispositivos FindIT onde deseja que a regra seja aplicada, dependendo do tipo. Neste exemplo, All é escolhido.

Nota: A seção Aumentar ação está fora do limite de escopo, pois os itens se correlacionam a funções fora do plug-in, portanto, no próprio Kaseya VSA.

Etapa 13. Clique no botão. Quando as configurações tiverem sido salvas, a tabela que mostra a regra recém-configurada agora estará visível na página FindIT Alerts.

Você agora criou com êxito uma regra para definir os níveis de alerta no plug-in do Kaseya do Cisco FindIT.