Objetivo

O Cisco FindIT Network Management fornece ferramentas que ajudam você a monitorar, gerenciar e configurar facilmente seus dispositivos de rede Cisco das séries 100 a 500, como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio (WAPs) usando seu navegador da Web. Ele também notifica você sobre notificações de dispositivos e suporte da Cisco, como disponibilidade de novo firmware, status do dispositivo, atualizações de configurações de rede e quaisquer dispositivos conectados que não estejam mais na garantia ou cobertos por um contrato de suporte.

O FindIT Network Management é um aplicativo distribuído composto de dois componentes ou interfaces separados: um ou mais testes conhecidos como FindIT Network Probe e um único gerente chamado FindIT Network Manager.

A página Configurações de registro do FindIT Network Manager e da página Definições de registro do FindIT Network Probe control que informações ambas as plataformas manterão nos ficheiros de registro por diferentes módulos de software. Essas informações são de interesse principal para dar suporte a engenheiros que diagnosticam problemas com o FindIT Network Management, o que os ajuda a solucionar problemas e a fornecer as configurações apropriadas.

Este artigo fornece instruções sobre como gerenciar as configurações de log no FindIT Network Manager e no FindIT Network Probe.

Dispositivos aplicáveis

- FindIT Network Manager

- Probe de rede FindIT

Versão de software

- 1.1

Gerenciar configurações de log no FindIT Network Management

Defina as configurações de registro no FindIT Network Manager

Etapa 1. Faça login na GUI de administração do FindIT Network Manager e escolha Administration > Logging Settings.

Etapa 2. Na área FindIT Services, clique em um botão de opção. As opções são:

- Erro — Somente mensagens de nível de erro.

- Aviso — Avisos e erros.

- Informações — Mensagens informativas e superiores. Essa é a configuração padrão.

- Depuração — Todas as mensagens, incluindo mensagens de depuração de baixo nível.

Note: Neste exemplo, Depurar é escolhido.

Etapa 3. Para Smart Licenses, clique em um botão de opção na área Smart License. As opções são:

- Erro — Somente mensagens de nível de erro.

- Aviso — Avisos e erros.

- Informações — Mensagens informativas e superiores. Essa é a configuração padrão.

- Depuração — Todas as mensagens, incluindo mensagens de depuração de baixo nível.

Note: Neste exemplo, Info é escolhido.

Etapa 4. Clique em um botão de opção na área 'Licenças de terceiros'. As opções são:

- Erro — Somente mensagens de nível de erro.

- Aviso — Avisos e erros.

- Informações — Mensagens informativas e superiores. Essa é a configuração padrão.

- Depuração — Todas as mensagens, incluindo mensagens de depuração de baixo nível.

Note: Neste exemplo, Erro é escolhido.

Etapa 5. Click Save.

Etapa 6. (Opcional) Para retornar as opções às configurações de registro padrão, clique em Redefinir.

Passo 7. (Opcional) A mensagem de notificação Set log level successfully será exibida. Clique no botão x para fechar a mensagem.

Os arquivos de log do FindIT Network Manager podem ser encontrados no diretório local do sistema de arquivos, dependendo da máquina virtual usada para instalação.

Neste exemplo abaixo, a máquina virtual usada é VirtualBox e o arquivo de log é salvo na pasta Macintosh HD/Users/Cisco/VirtualBox VMs/Logs.

No exemplo abaixo, a máquina virtual usada é o VMWare Workstation Pro e o arquivo de log do vmware é salvo na pasta C:/Users/Cisco/My Documents/Virtual Machines/ FindITManager-1.1.0.20170626.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de registro no FindIT Network Manager.

Defina as configurações de log no FindIT Network Probe

Etapa 1. Faça login na GUI de administração do FindIT Network Probe e escolha Administration > Log Settings.

Etapa 2. Na lista suspensa Nível de log, escolha o nível de detalhes que deve ser registrado. As opções são:

- Erro — Somente mensagens de nível de erro.

- Aviso — Avisos e erros.

- Informações — mensagens informativas e superiores. Essa é a configuração padrão.

- Depuração — todas as mensagens, incluindo mensagens de depuração de baixo nível.

Note: Neste exemplo, Depurar é escolhido.

Etapa 3. Na área do módulo Log, escolha os módulos para os quais as mensagens devem ser registradas. As opções são:

- Todos — Todos os módulos. Essa é a configuração padrão.

- Sistema — Processo do sistema central não abrangido por nenhum outro módulo

- Descoberta — Eventos de descoberta de dispositivos e descoberta de topologia

- Monitorar — Atividade do painel

- NETCONF — Processos de Network Configuration Protocol (NETCONF) e de Representational State Transfer Configuration (RESTCONF)

- Configuração do dispositivo — Todas as atividades de configuração do dispositivo

- Relatório — Recuperação de dados e correlação para geração de relatórios

- Show tech — Coleta e processamento de dados para Network Show Tech

- Administração — Configuração de teste e operações de gerenciamento

- Agente Call-home — Comunicação entre o testador e o gerente

Note: Neste exemplo, Todos é escolhido.

Etapa 4. Click Save.

Etapa 5. (Opcional) A mensagem de notificação Configurações de log salvas com êxito será exibida. Clique no botão x para fechar a mensagem.

Os arquivos de log de sondagem estão incluídos no conteúdo do Network Show Tech. Para saber como capturar informações de diagnóstico de rede usando o FindIT Network Probe, clique aqui.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de log em seu FindIT Network Probe.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco