Objetivo

O aplicativo Cisco FindIT Network Management fornece ferramentas que ajudam você a monitorar e gerenciar seus dispositivos Cisco 100 a 500 Series na rede convenientemente através do navegador da Web. Quando implantado corretamente, ele descobre automaticamente sua rede e permite que você configure e monitore dispositivos como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio da Cisco conectados à sua rede. Ele também solicita atualizações de firmware, garantia de dispositivo e cobertura de contrato de suporte.

O objetivo deste artigo é mostrar os requisitos do sistema para o FindIT Network Manager e o FindIT Network Probe.

Requisitos do sistema

O FindIT Network Manager e o FindIT Network Probe são distribuídos como imagens de máquinas virtuais. Para executar essas plataformas, você deve atender aos requisitos abaixo.

FindIT Network Manager

- Hipervisor:

- Microsoft Hyper-V Manager versão 10.0 ou superior

- Oracle VM VirtualBox versão 5.0.2 ou superior

- Qualquer um dos seguintes produtos VMware.

- ESXi versão 5.5 ou superior

- Fusion versão 7 ou superior

- Workstation versão 12 ou superior

- Unidade central de processamento (CPU): 1x arquitetura Intel de 64 bits

- Memória: 2 GB

- Espaço em disco: 20 GB

- Navegadores — O FindIT Network Probe é administrado através de uma interface de usuário da Web. Para usar essa interface, seu navegador deve ser qualquer uma das seguintes:

- Apple Safari versão 9

- Google Chrome versão 52

- Microsoft Edge versão 38

- Microsoft Internet Explorer versão 11

- Mozilla Firefox versão 48

- Rede — Sua rede deve ser configurada para permitir que o FindIT Network Probe estabeleça a conectividade do Transmission Control Protocol (TCP) com o FindIT Network Manager.

Probe de rede FindIT

- Hipervisor:

- Microsoft Hyper-V Manager versão 10.0 ou superior

- Oracle VM VirtualBox versão 5.0.2 ou superior

- Qualquer um dos seguintes produtos VMware:

- ESXi versão 5.5 ou superior

- Fusion versão 7 ou superior

- Workstation versão 12 ou superior

- Unidade central de processamento (CPU): 1x arquitetura Intel de 64 bits

- Memória: 512 MB

- Espaço em disco: 2 GB

- Navegadores - O FindIT Network Probe é administrado através de uma interface de usuário da Web. Para usar essa interface, seu navegador deve ser qualquer uma das seguintes:

- Apple Safari versão 9

Observação: certifique-se de que, ao usar o navegador Safari, os certificados apresentados pelo FindIT Network Probe estejam definidos como Always Trust. Caso contrário, algumas funções, como Discovery e Dashboard, que dependem do uso de websockets seguros, falharão. Essa limitação só se aplica ao navegador Safari.

- Google Chrome versão 52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer versão 11

- Mozilla Firefox versão 48

- Dispositivos de rede - Uma instância do FindIT Network Probe instalado em cada local da rede executa a descoberta da rede e se comunica diretamente com cada dispositivo. Para monitoramento e acessibilidade, seus dispositivos de rede devem atender aos seguintes requisitos.

- Os dispositivos devem ser um dispositivo Cisco das séries 100 a 500 e devem ter o serviço Bonjour ativado.

- Os dispositivos devem estar na mesma sub-rede que o computador que está executando o FindIT Network Probe ou estar diretamente conectados a um dispositivo gerenciado que pode ser acessado através do TCP/IP.