Objetivo

Este artigo mostra como executar uma reinicialização ou uma redefinição de fábrica no hardware da Cisco Business usando o Cisco Business Mobile Application.

Software aplicável | Versão

- Aplicativo móvel corporativo da Cisco | 1.0.24 (link para Apple App Store)

Requisitos do sistema para o aplicativo Cisco Business Mobile

O aplicativo Cisco Business Mobile é compatível com dispositivos baseados em Apple iOS executando iOS versão 13.0 e superior.

Os seguintes dispositivos Cisco Business podem ser gerenciados pelo aplicativo Cisco Business Mobile:

- Switches inteligentes Cisco Business 220 Series

- Switches inteligentes Cisco Business 250 Series

- Switches gerenciados Cisco Business 350 Series

- Access points Cisco Business 100 Series

- Extensores de malha Cisco Business 100 Series

- Access points Cisco Business 200 Series

Reinicie um dispositivo

Passo 1

Depois de fazer login no aplicativo móvel Cisco Business, selecione Network Devices.

Passo 2

Selecione o hardware que deseja reinicializar.

Etapa 3

Clique no botão Ações.

Passo 4

Clique em Reiniciar.

Etapa 5

Clique em Confirmar para iniciar a reinicialização.

Etapa 6

Essa reinicialização pode levar até oito minutos.

Etapa 7

Quando a reinicialização for concluída, você receberá uma notificação. Clique em Concluído.

Conclusão

É tão simples quanto isso. Agora você pode seguir em frente com seu dia.

Procurando mais artigos sobre o aplicativo Cisco Business Mobile? Não olhe mais! Clique em qualquer uma das marcas abaixo para ser direcionada diretamente para esse tópico. Aproveite!

Overview             Dia Zero             Troubleshooting             Gerenciamento de dispositivos             Página de Ajuda             Atualizar firmware             Logs de depuração