Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como instalar o aplicativo Cisco Business Dashboard (CBD) Lite para Microsoft Windows. Este artigo também abordará as etapas para atualizar e desinstalar o CBD Lite.

Dispositivos aplicáveis | Versão de software

- Cisco Business Dashboard Lite | 2.8.0

Introdução

O Cisco Business Dashboard Lite (CBD Lite) é uma versão simplificada do Cisco Business Dashboard (CBD) instalado como um aplicativo do Windows. Ele descobre automaticamente sua rede e permite que você configure e monitore todos os dispositivos compatíveis. Ele também notifica sobre a disponibilidade de atualizações de firmware e sobre qualquer dispositivo que não esteja mais na garantia ou coberto por um contrato de suporte.

Confira a lista de suporte a dispositivos Cisco Business Dashboard Lite para saber mais sobre o nível de suporte oferecido pelo CBD Lite para os dispositivos Cisco Business. Dispositivos sem suporte podem ser descobertos; no entanto, você não poderá gerenciar esses dispositivos

Pré-requisitos e requisitos do sistema

- SO - Microsoft Windows (Windows 10 x64, Windows 11)

- Windows Server (2019, 2022)

- Qualquer especificação de CPU/RAM exigida pelo Windows

- Requisitos de espaço em disco - 3 GB

- Acesso à Internet - Necessário para funcionalidade total, como atualizações de firmware, relatórios

Table Of Contents

- Instalação do CBD Lite

- Atualizando o CBD Lite

- Desinstalação do CBD Lite

Instalação do CBD Lite

Passo 1

Faça o download da versão mais recente do CBD lite na página Cisco Software Download.

Passo 2

Clique duas vezes no arquivo baixado para iniciar o processo de instalação.

Etapa 3

Clique em Sim para continuar.

Passo 4

Para configurar o aplicativo CBD Lite, clique em Avançar para continuar.

Etapa 5

Clique no botão Concordo para aceitar o contrato de instalação do CBD Lite.

Etapa 6

Você tem a opção de selecionar a pasta de destino ou ir com o diretório padrão. Clique no botão Instalar para continuar.

Etapa 7

Os arquivos serão instalados no sistema.

Passo 8

Para concluir a instalação, verifique se a caixa de seleção ao lado de Run Cisco Business Dashboard Lite está marcada e clique em Finish.

Passo 9

A inicialização do aplicativo CBD Lite levará pouco tempo. Depois de inicializado, clique no botão Launch Browser to Manage Network.

Passo 10

Use as credenciais padrão de cisco/cisco para iniciar o assistente na primeira vez em que você o executar.

Passo 11

Insira as novas credenciais nos campos fornecidos e clique em Salvar.

Etapa 12

Durante a primeira execução do assistente, você verá um prompt para definir as configurações de privacidade. É recomendável usar as configurações padrão.

Passo 13

O assistente do dispositivo solicitará que você insira as credenciais do dispositivo usadas pelos switches na rede. Digite o nome de usuário/senha nos campos fornecidos. Você pode adicionar outros pares de credenciais (até um total de três) usando o botão de adição.

Se você deixar o padrão (cisco/cisco), precisará inserir as credenciais do dispositivo mais tarde. Depois que as credenciais forem definidas, clique em Avançar.

Passo 14

Por padrão, a maioria das redes para CBD Lite será descoberta usando Bonjour se a instância estiver conectada à VLAN de gerenciamento. Se a instância do CBD Lite estiver em uma sub-rede diferente ou se você tiver dispositivos de rede em uma sub-rede separada que deseja gerenciar, poderá especificar um intervalo de IPs para verificar manualmente os dispositivos no assistente de configuração. Você também pode verificar uma sub-rede após a conclusão do assistente de primeira execução.

Na maioria dos casos, basta clicar em Avançar para continuar.

Etapa 15

A tela Resumo final do assistente de primeira execução confirmará as duas seleções anteriores. Clique em Finish para concluir a instalação.

Se você cancelar essa opção, o aplicativo CBD Lite manterá as configurações de senha e privacidade definidas no início do assistente de primeira execução.

Coisas para lembrar

- Como o CBD Lite é um aplicativo, ele deve ser iniciado manualmente. A menos que o aplicativo esteja em execução, nem usuários locais nem remotos poderão acessar a página da Web do CBD Lite.

- Os dados do aplicativo também são armazenados no perfil do usuário que instalou o aplicativo. Isso significa que, para manter as senhas, as configurações, os backups e as configurações, o mesmo usuário deve sempre iniciar o aplicativo.

- Se um segundo usuário fizer logon no sistema e iniciar o aplicativo, ele configurará um novo perfil e executará o assistente de primeira execução novamente.

- Se vários usuários estiverem acessando a página da Web do CBD Lite, é recomendável ter um servidor local ou um sistema de desktop dedicado.

Atualizando o CBD Lite

Passo 1

O CBD Lite exibirá uma notificação na tela quando uma nova versão do software estiver disponível para download.

Passo 2

Abra a tela About no CBD Lite, onde você verá o botão de download para o novo software CBD Lite.

Etapa 3

O link o levará até a página de download de software da Cisco, onde você pode baixar a nova versão do CBD Lite Installer.

Passo 4

Após o download do novo software, feche o aplicativo CBD Lite no sistema e execute o instalador.

Desinstalação do CBD Lite

Há duas maneiras de desinstalar o CBD Lite.

Opção 1

No Windows 11, vá para o menu Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados e clique nos três pontos ao lado de Cisco Business Dashboard Lite e escolha Desinstalar.

Versões diferentes do Windows podem ter um caminho diferente para o menu Aplicativos instalados.

Opção 2

Você também pode navegar até o diretório de instalação em Arquivos de programas > CiscoBusiness > DashboardLite e simplesmente clicar duas vezes no aplicativo Uninstall.

O processo de desinstalação exclui o diretório CiscoBusiness em AppData e o conteúdo do diretório CiscoBusiness em arquivos de programa.

Ele não remove as regras do Firewall do Windows criadas na primeira instalação.

Conclusão

Está tudo pronto! Agora você pode usar o CBD Lite para monitorar e gerenciar facilmente os dispositivos Cisco Business compatíveis.

Confira os links a seguir para saber mais sobre o CBD Lite.

Guia de administração versão 2.8.0             Guia de início rápido             Notas de versão versão 2.8.0