Objetivo

O objetivo deste artigo é rever as etapas para configurar o recurso externo do Portal Cativo no Cisco Business Dashboard (CBD) versão 2.5.1 e posterior.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Painel de negócios da Cisco | 2.5.1 (

Baixe o mais recente

)

- Série CBW140 | 10.8.1.0 (

Baixe o mais recente

)

- CBW150 Series | 10.3.2.0 (

Baixe o mais recente

)

Introduction

A versão 2.5.1 do CBD implementou uma página externa do Portal Cativo para redes das séries CBW140 e CBW150. Isso pode ser usado como uma página de autenticação de rede de convidado e oferece várias vantagens sobre as páginas do portal cativo local.

- Em vez de redirecionar o cliente para a página do portal cativo local em 192.0.2.1, ele redireciona para o CBD usando o certificado FQDN e SSL do CBD. Isso evita disparar o HTTP Strict Transport Security (HSTS) avançado que os navegadores modernos implementaram.

- A página externa do portal cativo tem uma implantação simplificada que facilita o gerenciamento de vários sites com redes de convidados.

- Todas as configurações da página e políticas de autenticação são definidas no CBD.

- Quando você configura a rede de convidado, ela suporta o Consentimento da Web, Endereço de e-mail e login em contas CBD ou acesso a outro servidor RADIUS.

Table Of Contents

- Requisitos de rede para convidados

- Configurar a autenticação do convidado

- Configurar LAN Sem Fio

- Configurações de rede de convidado do CBW

- Página do portal cativo

Requisitos de rede para convidados

Para usar a nova página Autenticação de Rede de Convidado, você deve ter

- CBD versão 2.5.1

- CBW140 Series Firmware 10.8.1.0 (ou posterior)

- CBW150 Series Firmware 10.3.2.0 (ou posterior)

Configurar a autenticação do convidado

Para configurar a página da Web do portal cativo:

Passo 1

Faça login no CBD e navegue até Network Configuration > Guest Portals.

Passo 2

A página Portais de convidados mostra a página da Web de cada empresa CBD. Para editar uma página, selecione o perfil e pressione o botão de edição.

Se você tiver duas ou mais redes que precisam de páginas de portal cativas exclusivas, será necessário configurar organizações CBD separadas e fazer com que cada rede participe da organização separada.

Etapa 3

As opções de configuração incluem

- Nome do perfil - É um identificador exclusivo dentro do CBD para que você possa controlar facilmente qual página vai com cada organização.

- Organização - Mostra a que organização o portal cativo está conectado.

- Texto do cabeçalho - Mostra o cabeçalho que será exibido pelo navegador da Web.

- A imagem de fundo e a imagem do logotipo mostram onde você pode arrastar e soltar gráficos para serem exibidos na sua página de portal cativa.

- Os campos de cor de fundo do primeiro plano, plano de fundo, separador, primeiro plano de conteúdo, plano de fundo do conteúdo e dicas de conta permitem alterar a cor dos respectivos aspectos da exibição.

- O menu Fontes permite escolher a fonte usada na página do portal cativo.

- Os outros campos permitem editar o texto exibido na página.

Passo 4

Clique em uma das guias a seguir para configurar as opções de texto para autenticação.

- Nome de usuário/Senha

- Consentimento da Web

- Endereço de e-mail

Clique no botão Preview para ver como cada uma das opções de menu será exibida.

Etapa 5

Depois de personalizar a página da Web, clique em Atualizar ou em Cancelar.

Configurar LAN Sem Fio

Passo 1

Navegue até Network Configuration > Wireless LANs.

Passo 2

Você pode adicionar ou editar um perfil de LANs sem fio existente. Neste exemplo, add está selecionado.

Etapa 3

Especifique o Nome do perfil, a Organização e os Grupos de dispositivos dentro da organização à qual isso se aplicará.

Você pode simplesmente escolher a organização Default e o Default Device Group.

Passo 4

Adicione uma LAN sem fio clicando no ícone de adição.

Etapa 5

Especifique o nome do SSID e a ID da VLAN. Escolha Guest no menu suspenso Security.

Etapa 6

Selecione o método de autenticação de convidado. As opções são:

- Nome de usuário/Senha

- Consentimento da Web

- Endereço de e-mail

Etapa 7

Em Advanced Settings, você também pode especificar se deseja que o SSID seja Broadcast, as configurações Application Visibility, Local Profiling e Radio.

Na maioria dos casos, esses valores serão deixados com a configuração padrão.

Passo 8

Click Save.

Passo 9

Clique em Salvar novamente.

Configurações de rede de convidado do CBW

Passo 1

Faça login no seu ponto de acesso Cisco Business Wireless (CBW).

Passo 2

Navegue até Wireless Settings > WLANs.

Etapa 3

Você pode editar a WLAN e ir para a guia Segurança da WLAN. O portal cativo será definido como a página inicial externa com a URL do portal cativo do servidor CBD. O Nome da ACL será configurado automaticamente.

Passo 4

O servidor RADIUS é configurado automaticamente. Para visualizá-la, alterne para a Expert View clicando na seta bidirecional na parte superior da página.

Etapa 5

Navegue até Gerenciamento > Contas de administração.

Etapa 6

Clique na guia RADIUS.

Etapa 7

Também adicionará dinamicamente uma ACL de segurança para CBD em Avançado > Configurações de segurança.

Página do portal cativo

Com base em como você definiu as configurações, a página do portal cativo será semelhante a esta:

Autenticação de Nome de Usuário/Senha

Consentimento da Web

Autenticação de e-mail

Conclusão

Você conseguiu! Você configurou com êxito a página externa do portal cativo usando o CBD.