Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar passo a passo como baixar a versão mais recente do firmware e atualizá-lo para qualquer dispositivo.

Introduction

A atualização do firmware é essencial para um desempenho ideal em cada dispositivo. É muito importante instalar atualizações quando elas são lançadas. Quando a Cisco lança uma atualização de firmware, eles geralmente contêm melhorias, como novos recursos ou corrigem um bug que pode causar uma vulnerabilidade de segurança ou um problema de desempenho.

Esse processo também é necessário se você encontrar o seguinte:

- Desconexão de rede frequente ou conexão intermitente usando o dispositivo

- Conexão lenta

Uma atualização de firmware pode eliminar esses problemas e ajudar a manter a sua rede segura.

Instruções passo a passo para baixar o firmware para qualquer dispositivo

Passo 1

Para encontrar a versão atual de qualquer um de seus dispositivos Cisco, vá para Cisco e selecione Suporte no canto superior esquerdo da tela.

Passo 2

Selecione Suporte e downloads.

Etapa 3

A tela será expandida e você poderá digitar o número do modelo do seu dispositivo. Nesse caso, o WAP321 será inserido e, em seguida, selecionado no menu suspenso.

Passo 4

Selecione Downloads.

Etapa 5

Selecione a versão mais recente.

Etapa 6

Ele será salvo na pasta Downloads do computador.

Atualize o firmware

O firmware é o programa que controla a operação e a funcionalidade do switch. É a combinação de software e hardware que tem código de programa e dados armazenados nele para que o dispositivo funcione.

Esta seção inclui uma lista de artigos que fornecem instruções de configuração sobre como atualizar o firmware do dispositivo.

Pontos de acesso sem fio

Como atualizar o firmware em um ponto de acesso sem fio

Troque imagens de firmware em um ponto de acesso sem fio

Atualização do firmware no WAP 131

Atualização do firmware no WAP371

Atualize o firmware em access points WAP551 e WAP561

Atualização do firmware em access points WAP121 e WAP321

Faça o download do firmware no WAP121 e WAP321

Atualização do firmware no WAP371 e WAP571

Atualize o software de um ponto de acesso sem fio comercial da Cisco

FindIT Network Management

Faça o upgrade do FindIT Network Manager ou Probe para a versão mais recente

Atualize os dispositivos de rede para a versão mais recente por meio do FindIT Network Management

Backup e restauração das configurações e atualização do firmware usando o Cisco FindIT Network Management

Roteadores

Atualização do firmware em roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082

Atualização do firmware no firewall sem fio RV220W

Atualização de firmware/idioma no RV130 e RV130W usando a interface da Web

Atualização do firmware em RV180 e RV180W usando interface da Web

Gerenciamento de firmware em RV320 e RV325 VPN Router Series

Atualizar firmware em um roteador RV34x Series

Atualização do firmware no roteador VPN CVR100W

Atualizar firmware em roteadores RV160 e RV260

Switches

Atualizar firmware em um switch

Backup e restauração ou troca de firmware em um switch

Atualização/backup de firmware e troca de imagem no SG350XG e SG550XG

Seleção de imagem ativa em switches empilháveis Sx500 Series

Atualize o firmware em um switch da série 200/300

Atualização de firmware via HTTP/HTTPS em switches gerenciados 200/300 Series

Atualização de firmware via TFTP nos switches gerenciados 200/300 Series

Firmware de backup/código de inicialização para servidor TFTP em switches gerenciados 200/300 Series

Atualize o firmware via HTTP/HTTPS em switches empilháveis Sx500 Series

Atualização e backup de firmware via TFTP em switches empilháveis Sx500 Series

Solução de problemas de atualização de firmware em switches gerenciados 300 e 500 Series

Atualize o firmware em um switch através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando)

Atualize o firmware em um switch Cisco Business 220 Series

Atualize o firmware em um switch CBS250 ou CBS350

Telefones IP e adaptadores

Atualize o firmware no Cisco IP Phone 6800 Series com Firmware para várias plataformas por meio do comando navegador da Web

Atualize o firmware no Cisco IP Phone 7800 e 8800 Multiplatform Series através do comando navegador da Web

Vídeo para atualização do firmware nos telefones de múltiplas plataformas 7800 e 8800 Series

Atualize o firmware do telefone multiplataforma 7800 e 8800 Series através da regra de atualização

Use o Utilitário de configuração da Web para atualizar o firmware nos telefones IP SPA525G e SPA525G2

Use o Cisco Configuration Assistant (CCA) para atualizar o firmware em telefones IP SPA525G e SPA525G2

Atualização do firmware SPA3102

Atualização do firmware no adaptador para telefone SPA2102 e SPA3102

Configurações de atualização do firmware no adaptador de telefone SPA8000

Atualização de firmware em SPA112 e SPA122

Configure a atualização do firmware no provisionamento de voz na série SPA100

Solução de problemas ao atualizar o firmware

Este artigo foi criado para a solução de problemas de atualização do firmware nos 200/300 Series Switches, mas também pode ser aplicável ao seu dispositivo: Solução de problemas de atualização do firmware