Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Vmware ESXi

Fazer download da imagem

Instalando a configuração do SWA

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas necessárias para instalar o Secure Web Appliance (SWA) no Vmware ESXi.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Administração SWA.

- Princípios fundamentais de rede.

- Administração do Vmware ESXi.

A Cisco recomenda que você:

- VmWare ESXi instalado.

- Acesso administrativo ao Vmware ESXi.

- Conta Cisco válida para fazer download do arquivo de imagem SWA.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Vmware ESXi

O VMware ESXi é um hipervisor de alto desempenho de nível empresarial desenvolvido pela VMware que permite a criação e o gerenciamento eficientes de máquinas virtuais diretamente no hardware físico. Como um hipervisor bare-metal, o ESXi opera sem a necessidade de um sistema operacional subjacente, resultando em desempenho otimizado e melhor utilização de recursos. Isso o torna uma plataforma ideal para hospedar vários tipos de aplicativos e serviços virtualizados, fornecendo um ambiente estável e seguro para a infraestrutura de TI empresarial.

Este artigo orienta você durante o processo passo a passo de instalação do Cisco Web Security Appliance (WSA) no VMware ESXi. O Cisco WSA é uma solução de segurança da Web abrangente projetada para proteger as empresas contra uma ampla variedade de ameaças baseadas na Internet, monitorando e controlando o tráfego da Web. O guia detalhado abrange tudo, desde a configuração inicial do ambiente ESXi até a configuração do Cisco WSA, garantindo que sua rede esteja protegida com recursos avançados de segurança da Web. Não importa se você é novo na virtualização ou se é um profissional de TI experiente, este guia fornece as etapas necessárias para implantar com sucesso o Cisco WSA no ESXi.

Fazer download da imagem

Para fazer o download das imagens SWA desejadas e mais recentes, use estas etapas:

Etapa 1. Navegue até https://software.cisco.com/.

Etapa 2. Faça login com sua conta da Cisco.

Etapa 3. Selecione Acessar downloads.

Imagem - Cisco Software Central

Etapa 4. Procure por "Secure Web Appliance Virtual".

Imagem - Procurar dispositivo virtual seguro da Web

Etapa 5. Escolha AsyncOS para WSA.

Imagem - Escolha o AsyncOS para WSA

Etapa 6. Escolha a versão desejada.

Passo 7. Baixe o arquivo de imagem SWA virtual associado ao modelo que você deseja instalar.

Imagem - Faça download do arquivo de imagem

Instalando a configuração do SWA

Siga estas etapas para instalar o SWA no ESXi:

Etapa 1. Faça login no console de gerenciamento do ESXi.

Etapa 2. Selecione "Máquinas virtuais" no menu à esquerda.

Etapa 3. Escolha Create / new Register VM.

Imagem - Criar VM

Etapa 4. Escolha Deploy a virtual machine from on OVF or OVA file e clique em Next.

Imagem - Escolha Implantar uma VM do arquivo OVA

Etapa 5. Escolha um Nome para sua máquina virtual.

Etapa 6. Carregue os arquivos .VMDK e .OVF extraídos do pacote do portal de download de software da Cisco e clique em Avançar.

Imagem - Carregar os arquivos OVF e VMDK no ESXi

Passo 7. Selecione o armazenamento de dados no qual você deseja hospedar os novos arquivos de máquina virtual e clique em Avançar.

Imagem - Selecionar o armazenamento de dados

Etapa 8. Selecione o Comutador Virtual desejado para cada Placa de Interface de Rede Virtual.

Etapa 9. Selecione Thick Disk Provisioning (é recomendado para melhor desempenho) e clique em Next.

Imagem - Selecione o tipo de switch virtual e de provisionamento

Etapa 10. Revise a configuração e clique em Finish.

Etapa 11. Aguarde a conclusão das tarefas. Revise o andamento no painel Tarefas recentes.

Imagem - Status da implantação

Dica: para configurar o SWA, acesse: Configure a configuração inicial do Secure Web Appliance

Informações Relacionadas

- Manual do usuário do AsyncOS 15.2 para Cisco Secure Web Appliance

- Guia de instalação do Cisco Secure Email and Web Virtual Appliance

- Configurar a configuração inicial do Secure Web Appliance

- Configurar categorias de URL personalizadas no Secure Web Appliance - Cisco

- Use as práticas recomendadas de dispositivos da Web seguros

- Configurar firewall para dispositivo seguro da Web

- Configurar certificado de descriptografia no aplicativo da Web seguro

- Configurar e solucionar problemas de SNMP em SWA

- Configurar logs de envio de SCP no Secure Web Appliance com o Microsoft Server

- Habilitar canal/vídeo específico do YouTube e bloquear o restante do YouTube no SWA

- Entender o formato do registro de acesso HTTPS no Secure Web Appliance

- Acessar logs do dispositivo da Web seguro

- Ignorar autenticação no Secure Web Appliance

- Bloquear o tráfego no Secure Web Appliance

- Ignorar o tráfego de atualizações da Microsoft no Secure Web Appliance