Contents

Introdução:

Pré-requisitos

Requisitos:

Componentes Utilizados

Instrução do problema:

Solução:

Introdução:

Este documento descreve como solucionar problemas de falhas de backup do UCS Central causadas por uma incompatibilidade de chave de host SSH no UCS Central versão 2.0 e posterior.

Pré-requisitos

Requisitos:

Este documento pressupõe que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco UCS Central

- Compreensão básica dos comandos do Linux.

Componentes Utilizados

- UCS Central versão 2.1(1a)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Instrução do problema:

As operações de backup do UCS Central falham, e a guia Status exibe esta mensagem de erro:

“Host key has changed for the remote server. Clear the cached host key and retry.”

Log de Evidência:

# From svc_ops_dme.log:

Jan 6 11:36:47 degtlue2100 svc_ops_dme[1597]: [EVENT][E14194351][79965][transition][internal][] [FSM:STAGE:ASYNC]: uploading data to backup server(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtDataExporterExportData:upload)

Jan 6 11:36:47 degtlue2100 svc_ops_dme[1597]: [EVENT][E14194351][79966][transition][internal][] [FSM:STAGE:STALE-FAIL]: uploading data to backup server(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtDataExporterExportData:upload)

Jan 6 11:36:47 degtlue2100 svc_ops_dme[1597]: [EVENT][E14194351][79968][transition][internal][] [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: end-point-failed Code: unspecified Message: Host key has changed for the remote server. Clear the cached host key and retry (sam:dme:MgmtDataExporterExportData:upload)     <<<<<<<

Jan 6 11:36:47 degtlue2100 svc_ops_dme[1597]: [EVENT][E14194351][79970][transition][internal][] [FSM:STAGE:FAILED]: uploading data to backup server(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtDataExporterExportData:upload)

Solução:

1. Estabeleça uma sessão SSH para o sistema UCS Central.

2. Verifique a versão instalada do pacote do UCS Central.

Central-HTTS1# connect local-mgmt

Cisco UCS Central

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2011-2025, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or later version. A copy of each

such license is available at

https://opensource.org/license/gpl-2-0 and

https://opensource.org/license/lgpl-2-1

Central-HTTS1(local-mgmt)# show version

Name                Package             Version        GUI

----                -------             -------        ----

core                Base System         2.1(1a)        2.1(1a)

central-mgr         Central Manager     2.1(1a)        2.1(1a)

service-reg         Service Registry    2.1(1a)        2.1(1a)

identifier-mgr      Identifier Manager  2.1(1a)        2.1(1a)

operation-mgr       Operations Manager  2.1(1a)        2.1(1a)

resource-mgr        Resource Manager    2.1(1a)        2.1(1a)

policy-mgr          Policy Manager      2.1(1a)        2.1(1a)

stats-mgr           Statistics Manager  2.1(1a)        2.1(1a)

server-mgr          Server Manager      2.1(1a)        2.1(1a)

gch                 Generic Call Home   2.1(1a)        none

rel-key             Release Key         2.1(1a)        none

Central-HTTS1(local-mgmt)#

3. Obtenha o token do servidor Central.

Note: Isso muda a cada 10 minutos.

Central-HTTS1(local-mgmt)# show token

0HPPCXXYGVR

* Use o token no gerador de chave de resposta: https://cspg-releng.cisco.com/UCSPassGen.php

Note: Escolha a versão do UCSC primeiro. (2.0 ou 2.1). Caso contrário, a senha não funcionará para o usuário root. Certifique-se de excluir a palavra "token" do campo Debug-Token no site de geração de senha antes de colar o token obtido no UCS Central.  O texto permanece de outra forma e gera uma senha inválida.

4. Inicie uma nova sessão SSH para o UCS Central usando as credenciais raiz e a chave de resposta como a senha.

login as: root

root@ <IP Address> password:

Last login: Tue Jan 13 17:57:20 2026 from <IP Address>

5. Navegue até esse caminho e verifique o arquivo 'known_hosts' para obter o endereço IP do servidor afetado:

[root@Central-HTTS1 ~]# cd /root/.ssh

[root@Central-HTTS1 .ssh]# cat known_hosts

[root@Central-HTTS1 ~]# cd /root/

anaconda-ks.cfg  .bash_profile    .cshrc           ks-pre.log       .ssh/

.bash_history    .bashrc          ks-post1.log     opt/             .tcshrc

.bash_logout     .config/         ks-post.log      original-ks.cfg  .viminfo

[root@Central-HTTS1 ~]# cd /root/.ssh/

[root@Central-HTTS1 .ssh]# ls

id_rsa  id_rsa.pub  known_hosts

[root@Central-HTTS1 .ssh]# cat known_hosts

Se o endereço IP do servidor afetado estiver presente no arquivo, remova manualmente a entrada correspondente usando o editor 'vim'.

Navegue até a linha específica e exclua-a digitando 'dd'.

[root@Central-HTTS1 .ssh]# vi known_hosts

[root@Central-HTTS1 .ssh]# vi known_hosts

....

....

....

!wq     (Write and Quit  >> Saving changes and exiting)

Após remover o endereço IP afetado, salve o arquivo e saia do editor usando :wq.

Depois que o arquivo known_hosts for atualizado, repita a operação de backup do UCS Central novamente.

O backup é concluído com êxito desta vez.