Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama

Configure o QLOGIC QLE2692 no BIOS

Exemplo de zoneamento MDS

Verificar

Introdução

Este documento descreve o processo para configurar um QLOGIC QLE2692 para inicialização a partir de SAN através de switch SAN conectado ao storage array.

Pré-requisitos

Requisitos

Verifique se você tem estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Recurso NPIV habilitado no switch MDS.

- Mascaramento de LUN configurado no storage array.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- MDS 9148S, Firmware 9.3(2)

- UCS C240 M7SX, Firmware 4.3(5.240021)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama

Configurar Topologia

Configure o QLOGIC QLE2692 no BIOS

- Desligue e ligue o servidor e pressione F2 para entrar na configuração do BIOS.

Pressione F2 para entrar na configuração do BIOS

- Navegue até Advanced e selecione o Cisco QLE2692. O número no final é World Wide Port Name (WWPN).

Selecione o Cisco QLE2692

- Selecione Boot Settings (Configurações de inicialização).

Selecionar configurações de inicialização

- Selecione Adapter Driver e Enable.

Selecionar driver do adaptador

- Pressione F10 ou navegue para Save & Exit e pressione Save Changes and Reset.

Pressione F2 para entrar na configuração do BIOS

- Após a reinicialização, as portas WWPNs do HBA ficam visíveis nos switches MDS. Configure o zoneamento no MDS para permitir a comunicação entre o HBA e o armazenamento.

Exemplo de zoneamento MDS

Neste exemplo, a configuração do MDS é configurada no modo de alta disponibilidade.

Note: Se precisar de mais detalhes sobre a configuração de zoneamento em um dispositivo MDS, consulte Configuração de zonas e conjuntos de zonas.

- MDS 1

- WWPN da porta Qlogic 0: 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6 VSAN 100

- Porta do Storage Array FC1 wwpn: 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 VSAN 100

- Porta do Storage Array FC2 wwpn: 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a VSAN 100

- MDS 2

- WWPN da porta 1 do Qlogic: 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7 VSAN 200

- Porta do Storage Array FC1 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 VSAN 200

- Porta do Storage Array FC2 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06 VSAN 200

- Configuração de interface para portas HBA Qlogic em ambos os switches MDS.

interface fc1/27

switchport mode F

switchport description "QLOGIC - C240 M7 PORT X"

switchport trunk mode off

port-license acquire

no shutdown

- Criação de zona no switch MDS 1.

zone name QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC1 vsan 100

member pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

zone name QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC2 vsan 100

member pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

- Criação de conjunto de zonas no switch MDS1.

zoneset name QLOGIC_HBA vsan 100

member QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC1

member QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC2

- Ativação de conjunto de zona em MDS 1.

zoneset activate name QLOGIC_HBA vsan 100

- Criação de zona no switch MDS 2.

zone name QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC1 vsan 200

member pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

zone name QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC2 vsan 200

member pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

- Criação de conjunto de zonas no switch MDS 2.

zoneset name QLOGIC_HBA vsan 200

member QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC1

member QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC2

- Ativação de conjunto de zonas no Switch MDS 2.

zoneset activate name QLOGIC_HBA vsan 200

- Quando o servidor é inicializado, os caminhos para o armazenamento são listados. Este exemplo usa 4 caminhos.

Caminhos para o armazenamento

Verificar

Verifique se o HBA e os Storage Arrays foram registrados com êxito na malha. Abra uma sessão ssh para os Switches MDS e verifique os wwpns com o comando show flogi database. Exemplo:

MDS-01# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/27 100 0x163100 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6 20:00:f4:c7:aa:9e:55:d6

fc1/47 100 0x160100 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

fc1/48 100 0x160400 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

MDS-02# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/27 200 0x742a00 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7 20:00:f4:c7:aa:9e:55:d7

fc1/47 200 0x740200 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

fc1/48 200 0x740300 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

Verifique se todos os wwpns têm um fcid válido atribuído e estão ativos (com o sinal * estrela ) com o comando show zoneset ative.

MDS-01# show zoneset active

zone name QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC1 vsan 100

* fcid 0x163100 [pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6]

* fcid 0x160100 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05]

zone name QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC2 vsan 100

* fcid 0x163100 [pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6]

* fcid 0x160400 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a]

MDS-02# show zoneset active

zone name QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC1 vsan 200

* fcid 0x742a00 [pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7]

* fcid 0x740300 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06]

zone name QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC2 vsan 200

* fcid 0x742a00 [pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7]

* fcid 0x740200 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09]