Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Adicionar VLANs

Etapa 1. Adicionar VLANs ao perfil de domínio

Etapa 2. Adicionar VLANs ao Server Profile

Remova VLANs

Etapa 1. Remover VLANs do Server Profile

Etapa 2. Remover VLANs do Perfil de Domínio

Verificar

Introdução

Este documento descreve a maneira correta de adicionar e remover uma VLAN no IMM (Intersight Managed Mode).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento de UCS e IMM

- Conceitos de rede

- Dissociar fundamentos da camada 2

Verifique se você tem estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- ID da VLAN

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS-FI-6454, Firmware 4.3(4b)

- UCSX-215C-M8, Firmware 5.3(0.240016)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Para adicionar ou remover uma VLAN, você precisa modificar a configuração dos perfis de Servidor e Domínio, as políticas envolvidas são:

- Política de VLAN

- Política de conectividade de LAN

- Política de Grupo de Rede Ethernet

- Política de multicast

Configurar

Adicionar VLANs

Etapa 1. Adicionar VLANs ao perfil de domínio

- Navegue até Profiles> UCS Domain Profiles e selecione o Domain Profile atribuído às interconexões de estrutura onde você precisa adicionar VLANs.

Selecione os perfis de domínio do UCS e, em seguida, o perfil de domínio atribuído às interconexões em malha

- Navegue até VLAN & VSAN Configuration.

- Selecione Edit VLAN policy.

Selecione Editar política de VLAN

- Adicione as VLANs necessárias. No prefixo, você pode inserir um prefixo que identifique a VLAN. Este exemplo usa a VLAN 200 e a VLAN 300.

- Selecione uma política de multicast.

Note: Se você configurou uma política de grupo de rede Ethernet nos uplinks (dissociar camada 2), você também terá que adicionar as VLANs e desativar a opção Permitir automaticamente nos uplinks. Caso contrário, você pode deixá-lo ativado. Para obter mais informações sobre Disjoint Layer 2, consulte este documento .

Adicionar VLANs

- Salve as alterações.

- Navegue até Profiles> UCS Domain Profiles e reimplante o Domain Profile.

Observação: a implantação do perfil de domínio após uma VLAN ser adicionada ou removida não interrompe o tráfego nas VLANs preexistentes.

Reimplantar Perfil de Domínio

Etapa 2. Adicionar VLANs ao Server Profile

- Navegue até Profiles> UCS Server Profiles e selecione o Service Profile atribuído ao seu servidor onde você adicionará as VLANs.

Selecionar Server Profile

- Selecione edit na Política de conectividade da LAN.

- Em Política de conectividade LAN, selecione a Política de grupo de rede Ethernet nas vNICs.

Editar Política de Conectividade LAN

Selecionar Diretiva de Grupo de Rede Ethernet

- Selecione ações e edite.

Editar Política de Grupo de Rede Ethernet

- Adicione as VLANs necessárias. Este exemplo usa a VLAN 200 e a VLAN 300.

Adicionar VLANs

- Quando as VLANs tiverem sido adicionadas, salve as alterações.

Salvar alterações

Caution: A adição de VLANs geralmente é um processo sem interrupções. No entanto, observe que se outras alterações de política estiverem sendo feitas simultaneamente, uma implantação e ativação do perfil de serviço pode ser necessária, o que pode resultar em uma reinicialização e uma possível interrupção do serviço.

- Navegue até Profiles> UCS Server Profiles e reimplante o Server Profile.

Remova VLANs

Etapa 1. Remover VLANs do Server Profile

- Navegue até Profiles> UCS Server Profiles e selecione o Server Profile atribuído ao seu servidor.

- Selecione Edit na Política de conectividade LAN.

- Na Política de Conectividade de LAN, selecione a Política de Grupo de Rede Ethernet nas vNICs.

- Selecione as ações e edite.

- Remova as VLANs necessárias. Este exemplo usa a VLAN 200 e a VLAN 300.

Remova VLANs

- Quando as VLANs forem removidas, salve as alterações.

Cuidado: a adição de VLANs geralmente é um processo que não causa interrupções. No entanto, observe que se outras alterações de política estiverem sendo feitas simultaneamente, uma implantação e ativação do perfil de serviço pode ser necessária, o que pode resultar em uma reinicialização e uma possível interrupção do serviço.

- Navegue até Profiles> UCS Server Profiles e reimplante o Server Profile.

Etapa 2. Remover VLANs do Perfil de Domínio

- Navegue até Profiles> UCS Domain Profiles e selecione o Domain Profile atribuído às interconexões de estrutura onde você precisa remover VLANs.

- Navegue até VLAN & VSAN Configuration.

- Selecione edit VLAN policy.

- Remova as VLANs necessárias. Este exemplo usa a VLAN 200 e a VLAN 300.

Note: Se você configurou uma política de grupo de rede Ethernet nos uplinks (dissociar camada 2), você também terá que remover as VLANs. Para obter mais informações sobre Disjoint Layer 2, consulte este documento .

Remova VLANs

- Quando as VLANs forem removidas, salve as alterações.

- Navegue até Profiles> UCS Domain Profiles e reimplante o Domain Profile.

Note: A implantação do perfil de domínio após uma VLAN ser adicionada ou removida não interrompe o tráfego nas VLANs preexistentes.

Reimplantar Perfil de Domínio

Verificar

Para verificar se as alterações de VLAN foram aplicadas , abra uma sessão ssh para o Interconector de estrutura e verifique a configuração nas interfaces de uplink. Exemplo:

FI-6454-A# connect nxos

FI-6454-A(nx-os)# show running-config int eth1/15

interface Ethernet1/15

description Uplink PC Member

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,69-70,72,470,480

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown